目的

SPA300/SPA500シリーズIP電話は、Webインターフェイスからアクセスできます。Webインターフェイスには、応答、発信、不在着信が、その電話機に固有のデバイス情報と統計情報とともに表示されます。デフォルトでは、Webインターフェイスは各電話機で有効になっています。

このドキュメントでは、SPA300/SPA500シリーズIP PhoneのWebインターフェイスを有効または無効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

手順

Webインターフェイスの有効化または無効化

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、セットアップメニューを表示します。

ステップ2:[設定]を選択し、[選択]を押して[設定]メニューを開きます。

ステップ3:[セキュリティの設定]を選択し、[選択]を押して[セキュリティの設定]メニューを開きます。

ステップ4：画面の上部にロックされた南京錠がある場合は、キーパッドのスタート、スタート、シャープを押して、編集できるように設定をロック解除します。

ステップ5:[Web Access Enabled]を選択し、[Edit]を押して、Webインターフェイスが有効か無効かを変更します。

ステップ6:Y/Nを押して、Webアクセスを有効にするか無効にするかを切り替えます。

ステップ7:[OK]を押して設定を確定します。

ステップ7:[保存]を押して設定を保存し、すぐに有効にします。