目的

SPA300およびSPA500シリーズのIP Phoneのステータスメッセージには、電話機で発生したさまざまなエラーやファイルなどが示されます。ネットワーク統計情報：時間、経過時間（デバイスの稼働時間）、RCUおよびXMTのレートを確認できます。ソフトウェアのバージョン画面では、デバイスが正しく最新の状態であることを確認できます。また、ユーザはデバイス（SPA303、SPA509など）を確認できます。 [コール統計情報の履歴(Call Statistics History)]には、ユーザが応答したコール、不在履歴、ボイスメールに送信したコールなどが表示されます。これらはすべてユーザにとって重要であるため、ユーザはデバイスの使用状況を追跡してビジネスを改善できます。

このドキュメントでは、ソフトキーインターフェイスを使用してSPA300およびSPA 500シリーズIP Phoneの電話情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

リブート履歴の表示

ステップ1:[Set Up]ソフトキーを押します。

ステップ2：設定(3)に対応するソフトキーを押します。

ステップ3:5ソフトキーを押して[Status]に移動します。

ステップ4：ソフトキーを押して、目的のステータスページに移動します。

(注：ソフトナンバーキーの画像は、キーを押した結果を示します)

・ 1(1) – ステータスメッセージ

・ 2(2) – ネットワーク統計情報

・ 3(3) – ソフトウェアバージョン

・ 4(4) – コール統計情報の履歴