目的

画面のコントラストを調整して、ユーザがより明確にインターフェイスを表示できるようにします。

このドキュメントの目的は、SPA500およびSPA300シリーズIPフォンのLCD画面コントラストを変更する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズ

・ SPA500シリーズ

[Software Version]

・ v7.5.3

LCDコントラスト

ステップ1:[Setup]ボタンを押し、[LCD Contrast]を選択します。

ステップ2：右と左のナビゲーションボタンを使用して、LCDコントラストを最適なレベルに調整します。

ステップ3:[保存]を押して設定を保存するか、[キャンセル]を押して設定を破棄します。