目的

電話機が設定され、一部の設定が競合したり、複雑すぎる場合は、電話機を元の設定にリセットできます。

このドキュメントでは、SPA504Gを工場出荷時のデフォルトにリセットする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA500シリーズ

・ SPA300シリーズ

初期設定へのリセット

ステップ1:[Setup]ボタンを押して[Setup]メニューを開きます。

ステップ2:7を押すか、[Factory Reset]に移動します。

ステップ3:[OK]を押して出荷時のリセットを有効にし、電話機のリセットが完了するまで待ちます。