目的

スクリーンセーバーは、電話機が一定期間非アクティブになった後も、電話機の画面の寿命を維持する省電力モードです。スクリーンセーバーは、ユーザが選択した背景画像でパーソナライズされ、Webインターフェイスを介してアップロードできます。

このドキュメントの目的は、SPA500およびSPA300シリーズIPフォンでスクリーンセーバーを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SPA500シリーズ

・ SPA300シリーズ

[Software Version]

・ v7.5.3

スクリーンセーバーの設定

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押し、[スクリーンセーバーモード]を選択します。

ステップ2：ナビゲーションボタンを使用して[スクリーンセーバーを有効にする]を選択し、[編集]を押します。

ステップ3:[Y/N]ボタンを使用して、スクリーンセーバーを有効または無効にします。スクリーンセーバーを無効にする場合は、ステップ11に進みます。

ステップ4:[OK]を押します。

ステップ5：ナビゲーションボタンを使用して、[スクリーンセーバー待機時間]を選択し、[編集]を押します。

ステップ6:[DelChar]または[クリア]ボタンを使用して、スクリーンセーバーの待機時間をクリアします。電話がスクリーンセーバーを有効にする前の時間（秒）を入力するには、数字キーを使用します。

ステップ7:[OK]を押します。

ステップ8：ナビゲーションボタンを使用して[スクリーンセーバーアイコン]を選択し、[編集]を押します。

ステップ9:[オプション]を押して、利用可能なスクリーンセーバーアイコンをスクロールします。これは、電話機がスクリーンセーバーモードになったときに表示されるアイコンまたは画像です。

・背景画像：プリセットされた背景画像をスクリーンセーバーとして表示します。

・ Station Time – スクリーンセーバとして画面中央のステーション時間を表示します。

・ロック：移動ロックをスクリーンセーバーとして表示します。

・電話：移動している電話をスクリーンセーバーとして表示します。

・ Date Time – スクリーンの途中にあるステーションの時刻と日付をスクリーンセーバーとして表示します。

ステップ10:[OK]を押します。

ステップ11:[保存]を押して設定を保存するか、[キャンセル]を押して設定を破棄します。