目的

コールが応答されると、発信者の名前、発信者の内線番号、コールの日時が記録されます。応答されたコールは、IP PhoneのWebインターフェイスを使用して、電話機の直前に直接表示されることなく表示できます。

このドキュメントでは、SPA300/SPA500シリーズIP PhoneのWebインターフェイスを介して応答されたコールを表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

手順

Webインターフェイスを介した応答コールの表示

ステップ1：電話機の背面にあるPCポートを介してコンピュータをIPフォンに接続するか、IPフォンを管理するデバイスのポートに接続します。

ステップ2：電話機のIPアドレスをWebブラウザに入力して、電話機のWebインターフェイスにアクセスします。

ステップ3:[通話履歴]タブを選択します。[通話履歴]ページが開きます。

ステップ4:[Answered Calls]タブを選択します。[応答されたコール]ページが開きます。

ステップ5：発信者の名前、発信者の内線番号、各応答コールの日時が表示されます。