目的

コールが不在着信するたびに、発信者の名前、発信者の内線番号、コールの日時が記録されます。不在着信はIP電話で表示できます。

このドキュメントでは、SPA300/SPA500シリーズIP Phoneで不在着信を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA300シリーズIP電話

・ SPA500シリーズIP電話

手順

IP Phoneを介した不在着信の表示

ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、セットアップメニューを表示します。

ステップ2:[Call History]を選択し、[Select]を押すか、1を押して、[Local Services]メニューを開きます。

ステップ3:[不在履歴]を選択し、[選択]を押すか、1を押して[不在履歴]メニューを表示します。

ステップ4：ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、不在着信を表示します。発信者の名前、発信者の内線番号、各不在着信の日時が表示されます。