目的

SPA500およびSPA300 IP Phoneでは、すでに電話機に含まれているトーンのリストから呼び出し音タイプ（または呼び出し音）を変更できます。このドキュメントでは、SPA500およびSPA300のリングタイプを変更する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SPA500シリーズ

・ SPA300シリーズ

リングタイプの設定

ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して[セットアップ]メニューを開きます。

ステップ2:[Settings]に移動し、ソフトキーを使用して[Select]を押します。

ステップ3:[Ring Type]に移動し、ソフトキーを使用して[選択]を押します。

ステップ4:[Select]を押して、呼び出し音の種類のオプションを表示します。

ステップ5：異なる呼び出し音の種類をナビゲートし、[再生]を押してさまざまなトーンを聞きます。

ステップ6：目的のトーンが見つかったら、ソフトキーを使用してSelectを押し、リングのタイプとして設定します。

ステップ7：ソフトキーを使用して[デフォルト]を押し、選択したリングタイプをデフォルトのリングタイプにします。