目的

このドキュメントの目的は、SNTPサーバがスイッチの時刻設定を同期できるようにする(CLI)手順を説明することです。

概要

Simple Network Time Protocol(SNTP)は、ネットワークデバイスのシステム時刻を任意のSNTPサーバと同期します。SNTPサーバはUniversal Time Clock(UTC)を使用します。 これは、世界が時計と時間を調整する標準的な調整時間です。SNTPを使用すると、イベントがログに記録されたときにタイムスタンプに単一のソースが使用されるため、管理アクティビティに役立ちます。同期ネットワークイベントの収集は、イベントのシーケンスの正確なウィンドウを証明します。

このサービスを利用するには、SNTPサーバに接続する必要があります。必要に応じて十分な別のインターネット時刻源を有効にした場合、次の手順を実行する必要はありません。どの時刻源を使用しても、認証が機能するように各クライアントに同じインターネット時刻源を使用させることが有益です。クライアントがログインできない場合は、時刻設定がトラブルシューティングの最初のステップになります。

このドキュメントの目的は、SNTPサーバがスイッチの時刻設定を同期できるようにする(CLI)手順を説明することです。スイッチのWebベースのユーティリティを使用してこれらの設定を構成するには、ここをクリックしてください。

注：次に示す画像は、さまざまなスイッチから取得したものです。デバイスの名前は異なり、おそらくスイッチ名と一致しません。ハッシュタグ記号の後のコマンドは、スイッチの設定で同じにする必要があります。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNTPモードの設定

SSHおよびSNTPユニキャストの有効化

ステップ1：セキュアシェル(SSH)とTelnetは、デフォルトでは有効になっていません。SSHを使用してスイッチのCLIに接続するには、SSHサービスを有効にする必要があります。手順はここをクリックしてください。

ステップ2: SSHまたはTelnetを使用してCisco Small Businessスイッチコマンドラインインターフェイス(CLI)にアクセスする手順については、ここをクリックしてください。

ステップ3：スイッチのCLIにアクセスします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。クレデンシャルをカスタマイズした場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。

注：コマンドまたはオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、PuTTYを使用して、コンソールからスイッチのCLIにアクセスします。コンソール接続を使用してPuTTYにアクセスする方法の詳細については、ここをクリックしてください。

ステップ4:CLIで次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに切り替えます。

SG350X#configure terminal

ステップ5：デフォルトでは、SNTPユニキャストは無効になっています。ユニキャストは、単一の送信者と単一の受信者の間の通信です。SNTPユニキャストを有効にするには、次のコマンドを入力します。

SG350X(config)# sntp unicast client enable

SNTPモードの設定

ステップ1：次のコマンドを使用して、SNTPブロードキャストクライアントを有効にします。

SG350X(config)# sntp broadcast client enable [both | ipv4 | ipv6]

次のオプションがあります。

- both：インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)およびIPv6 SNTPブロードキャストクライアントが有効であることを指定します。

- Ipv4:IPv4 SNTPブロードキャストクライアントが有効であることを指定します。

- Ipv6:IPv6 SNTPブロードキャストクライアントが有効であることを指定します。

注：この例では、sntp broadcast client enable bothと入力しています。

ステップ2：次のコマンドを入力して、特権EXECモードに切り替えます。

SG350X(config)#exit

ステップ3：特権EXECモードで次のコマンドを入力して、設定を保存します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ4:Yを押して、スイッチのスタートアップコンフィギュレーションの設定を保存します。

これで、CLIを使用してスイッチのSNTP設定を正しく設定できました。

SNTP設定をローカル時刻を表示するように設定

時計がUTCに設定されました。さまざまなタイムゾーンの場所がある場合、UTCはすべてのデバイスとの時刻の一貫性を保証しますが、現地時刻は表示されません。次の手順に従って、表示時間をローカルタイムゾーンに変更します。

ステップ1：次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

SG350X#configure terminal

ステップ2：特定のタイムゾーンを入力し、現地時間とUTCとの比較に使用する時間を入力します。この例では、タイムゾーンはCentral Timeに設定されています。これはUTCから6時間遅れています。

SG350X(config)#clock timezone CDT -6

ステップ3:（オプション）タイムゾーンが夏時間に従う場合は、次のコマンドを入力して設定できます。

SG350X(config)# clock summer-time web recurring usa

ステップ4：次のコマンドを実行して、特権EXECモードに切り替えます。

SG350X(config)#exit

ステップ5：特権EXECモードで次のコマンドを入力して、設定を保存します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ6:Yを押して、スイッチのスタートアップコンフィギュレーションの設定を保存します。

SNTP設定の確認

ステップ1：次のコマンドを入力して、SNTP設定を確認します。

SG350X#show sntp configuration

ステップ2：ブロードキャストクライアントが有効になっていることを確認します。

注：この例では、上記の手順の結果、IPv4およびIPv6クライアントのSNTPブロードキャストが有効になります。

ステップ3：次のコマンドを入力して、タイムゾーンの設定を確認します。これにより、実行コンフィギュレーションが表示されます。

SG350X#show run

ステップ4：タイムゾーン設定が有効になっていることを確認します。

スイッチでSNTPモードが正常に有効になりました。