概要

Medium Access Control(MAC)アドレスは、ネットワークデバイスに割り当てられた一意のデータリンク層アドレスです。データリンク層デバイスであるスイッチは、フレームを宛先ポートに転送するためのMACアドレステーブルを維持します。スイッチのMACアドレステーブルのエントリは、スタティックまたはダイナミックに作成されます。

このシナリオでは、スイッチのVLAN 1に属するポートの1つにスタティックMACアドレスが設定されています。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

目的

このドキュメントの目的は、Sx500およびSG500XシリーズスタッカブルスイッチでスタティックMACアドレスを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- Sx500シリーズ

- SG500Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.8.06

スタティックMACアドレスの設定

注：イメージは、使用しているデバイスの正確なモデルによって若干異なる場合があります。次の図は、SG500X-48MPスイッチから取得したものです。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[MAC Address Tables] > [Static Addresses]を選択します。

ステップ2:[Static Address Table]の下の[Add]ボタンをクリックします。

ステップ3:[Add Static Address]ウィンドウで、[VLAN ID]ドロップダウンリストからスタティックMACアドレスを追加するVLANを選択します。

注：この例では、VLAN 1が選択されています。

ステップ4:[MAC Address]フィールドにポートのスタティックMACアドレスを入力します。

注：この例では、00:26:c7:3b:78:7aと入力します。

ステップ5:[Interface（インターフェイス）]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックしてエントリのインターフェイス（ユニット/スロット、ポート、またはLAG）を選択し、ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

- ユニット/スロット：スタック内のユニット（アクティブ、スタンバイ、またはメンバ）のユニットIDと、そのユニットで使用可能な拡張スロットの数。このスイッチは最大4ユニットをサポートします。

- ポート：選択したユニット/スロットの各スイッチからのインターフェイス。

- LAG：スイッチの複数のポートが組み合わされて、リンク集約グループ(LAG)と呼ばれる1つのグループが形成されます。

注：このスイッチは最大8つのLAGをサポートします。

注：この例では、ユニット2/1とポートGE1が選択されています。

ステップ6:[Status（ステータス）]領域で、エントリの処理方法を選択します。次のオプションがあります。

- Permanent：スイッチがリブートされても、MACアドレスは保持されます。

- Delete on reset：スイッチがリセットされると、MACアドレスが削除されます。

- Delete on timeout：エージングが発生すると、MACアドレスが削除されます。エージングとは、非アクティブなMACアドレスがMACアドレステーブルから削除されるまでの設定可能な期間を指します。

- Secure：選択したポートがクラシックロックモードの場合、MACアドレスはセキュアです。従来のロックモードでは、ポートが割り当てられるとポートのMACアドレスは変更できず、エージングの影響を受けません。

注：この例では、[Delete on timeout]が選択されています。

ステップ7:[Apply]をクリックして設定を保存します。

設定されたスタティックMACアドレスがスタティックアドレステーブルに追加されます。

ステップ8：設定を永続的に保存するには、Webベースのユーティリティの上部にある点滅している[Save]ボタンをクリックします。