要約

ファームウェアをバージョン1.4.2.04からバージョン1.4.5.02にアップグレードすると、スタック全体がリブートします。

指定日

2016年9月30日

解決日

2017年3月31日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG500-52P

1.4.2.04

問題の説明

ファームウェアバージョン1.4.2.04からバージョン1.4.5.02にアップグレードしようとすると、6台のSG500-52Pスイッチのスタック全体がリブートされます。

解決方法

最新のファームウェアバージョン1.4.7.06にアップグレードします。