目的

シスコスイッチは、レイヤ2通信のニーズを満たすレイヤ機能を提供します。スイッチは初期設定で設定できます。また、高度なユーザは、スイッチ内のWeb設定ユーティリティを使用して目的のページに移動して設定することもできます。このドキュメントの目的は、これらのスイッチの初期設定を説明することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

初期インストール

ステップ1：アクティブな電源コードが接続されると、スイッチが自動的にオンになります。このスイッチは、100 ～ 240 Vの範囲の電圧を受け入れます。

ステップ2:RJ-45（イーサネット）ケーブルをスイッチの使用可能なポートのいずれかに接続します。もう一方の端をPCまたはスイッチにアクセスする他のデバイスに接続します。

グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)へのアクセス

ステップ1：スイッチのデフォルトIPアドレス(192.168.1.254)と同じサブネット内のスタティックIPアドレスをPCに設定します。

注：スイッチが工場出荷時のデフォルトIPアドレス192.168.1.254を使用すると、システムLEDが緑色に継続的に点滅します。それ以外の場合、システムLEDは緑色に点灯したままになります。

ステップ2:Webブラウザを開き、アドレスバーにスイッチのIPアドレスを入力し、キーボードでEnterを押します。「ログイン」ページが開きます。

ステップ3：フィールドにユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトのユーザ名とパスワードはciscoとciscoです。

ステップ4:（オプション）[Language]ドロップダウンリストから目的の言語を選択します。

ステップ5:[Log In]をクリックし、デバイスにログインします。

スイッチのIPアドレスの変更

方法 1：TCP/IP設定の静的な割り当て

ステップ1:[Initial Setup]領域で、[Change Device IP Address]をクリックします。[IPv4 Interface]ページが開きます。

ステップ2:[Management VLAN]ドロップダウンリストからVLAN番号を選択します。管理VLANは、ネイティブVLANとも呼ばれます。これは、管理目的でSx500スイッチへのアクセスを提供する特定のVLANです。VLANの作成に関する参照としては、「CiscoマネージドスイッチでのVLANの作成」という記事を参照してください。

ステップ3:[IP Address Type]フィールドの[Static]オプションボタンをクリックして、IPアドレスを手動で割り当てます。

ステップ4:[IPv4 Address（IPv4アドレス）]フィールドにスイッチのIPアドレスを入力します。デバイスのデフォルトIPアドレスは192.168.1.254です。

ステップ5:[Mask]フィールドで目的のオプションボタンを選択します。

・ Network Mask：ステップ4でIPv4アドレスの各ネットワークマスクを入力します。デフォルトのサブネットマスクは255.255.255.0です。

・ Prefix Length：ステップ4でIPv4アドレスのプレフィクスの長さを入力します。使用される値は8 ～ 30です。

ステップ6:（オプション）[User Defined]をクリックし、[Administrative Default Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力します。通常、デフォルトゲートウェイは、他のネットワークにアクセスできるルータまたはレイヤ3スイッチです。デフォルトゲートウェイは、Sx500スイッチに接続されたホストがゲートウェイを他のネットワークに到達するように設定されます。

ステップ7:[Apply]をクリックして設定を保存します。

方法 2：TCP/IP設定の動的な割り当て

ステップ1:[Initial Setup]領域で、[Change Device IP Address]をクリックします。[IPv4 Interface]ページが開きます。

ステップ2:[Management VLAN]ドロップダウンリストからVLAN番号を選択します。管理VLANは、ネイティブVLANとも呼ばれます。これは、管理目的でSx500スイッチへのアクセスを提供する特定のVLANです。VLANの作成に関する参照としては、「CiscoマネージドスイッチでのVLANの作成」という記事を参照してください。

ステップ3:[IP Address Type]フィールドの[Dynamic]オプションボタンをクリックして、IPアドレスを動的に割り当てます。

ステップ4:（オプション）動的に割り当てられたIPアドレスを更新するには、[Renew IP Address Now]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

注：[Auto Configuration via DHCP]フィールドは、デフォルトで有効になっています。DHCP自動設定は、接続されたホストにIPアドレスを提供します。DHCP自動設定の詳細については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのDHCP自動設定』を参照してください。

ステップ5:[Apply]をクリックし、設定を保存します。スイッチは、IPアドレス、サブネットマスク、DHCPサーバから取得したデフォルトゲートウェイなど、すべてのTCP/IP設定を自動的に設定します。