目的

セキュアシェル(SSH)サーバ機能を使用すると、Sx500シリーズスタッカブルスイッチとのSSHセッションを確立できます。SSHセッションはTelnetセッションと同様ですが、より安全です。セキュリティは、公開キーと秘密キーを自動的に生成するときにデバイスによって取得されます。これらのキーは、ユーザが変更することもできます。SSHセッションは、PuTTYアプリケーションを使用して開くことができます。

この記事では、SSHクライアントの認証方式を選択する方法について説明します。また、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでSSHクライアントのユーザ名とパスワードを設定する方法についても説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

クライアントSSHユーザ認証の設定

このセクションでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのユーザ認証の設定方法について説明します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Security] > [SSH Client] > [SSH User Authentication]を選択します。「SSH User Authentication」ページが開きます。

ステップ2:[Global Configuration]領域で、目的のSSHユーザ認証方式のオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ By Password：このオプションでは、ユーザ認証用のパスワードを設定できます

・ By RSA Public Key：このオプションでは、ユーザ認証にRSA公開キーを使用できます。RSAは暗号化と署名に使用されます。

・ By DSA Public Key – このオプションでは、ユーザー認証にDSA公開キーを使用できます。DSAは署名専用です。

ステップ3:[Credentials]領域の[Username]フィールドにユーザ名を入力します。

ステップ4：ステップ2で[By Password]を選択した場合は、[Password]フィールドで、パスワードを入力する方法をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Encrypted：このオプションでは、暗号化されたパスワードを入力できます。

・ Plaintext – このオプションでは、プレーンテキストのパスワードを入力できます。プレーンテキストを入力すると、デバイスにログインしてパスワードを忘れた場合に表示できます。

ステップ5:[Apply]をクリックして、認証の設定を保存します。

ステップ6:（オプション）デフォルトのユーザー名とパスワードを復元するには、[デフォルトの資格情報の復元]をクリックしてください。

ステップ7:（オプション）ページの機密データをプレーンテキスト形式で表示するには、「機密データをプレーンテキストとして表示」をクリックします。

SSHユーザキーテーブル

このセクションでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのSSHユーザテーブルの管理方法について説明します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Security] > [SSH Client] > [SSH User Authentication]を選択します。「SSH User Authentication」ページが開きます。

ステップ2：管理するキーのチェックボックスをオンにします。

ステップ3:（オプション）新しいキーを生成するには、[Generate]をクリックします。新しいキーは、チェックされたキーよりも優先されます。

ステップ4:（オプション）現在のキーを編集するには、[編集]をクリックします。[Edit SSH Client Authentication Settings]ウィンドウが表示されます。

編集できるオプションは次のとおりです。

・ Key Type:[Key Type]ドロップダウンリストからプリファレンスのキータイプを選択できます。キーの種類として[RSA]または[DSA]を選択できます。RSAは暗号化と署名に使用され、DSAは署名専用です。

・公開キー：このフィールドでは、現在の公開キーを編集できます。

・ Private Key – このフィールドでは、秘密キーを編集できます。現在の秘密キーを暗号化テキストとして表示するにはEncryptedを、プレーンテキストで現在の秘密キーを表示するにはPlaintextをクリックします。

ステップ5:[Apply]をクリックして変更を保存します。

ステップ6:（オプション）チェックしたキーを削除するには、[削除]をクリックします。

ステップ7:（オプション）チェックしたキーの詳細を表示するには、[詳細]をクリックします。次に、ユーザキーの詳細を示します。