目的

より多くのホスト認証方式を提供するために、Extensible Authentication Protocol(EAP)を使用して、ネットワークアクセスクライアントと認証サーバにプラグインモジュールが提供されます。 たとえば、Microsoft WindowsはEAPを使用して、VPNリモートアクセス、ダイヤルアップ、サイト間接続などの接続を認証します。802.1x/EAPは、ワイヤレスクライアントが認証サーバによって認証されていない限り、ネットワークに入ることを防止します。

この記事では、送受信されるEAPフレームに関する詳細な情報を表示する[802.1x EAP]ページについて説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.3.0.62

802.1x EAP

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [802.1x EAP]を選択します。[802.1x EAP]ページが開きます。

ステップ2:[Interface]ドロップダウンリストから目的のインターフェイスを選択します。

・ユニット/スロット：スタック内のユニット（アクティブ、メンバ、スタンバイ）のユニットIDと、そのユニットで使用可能な拡張スロットの数。このスイッチは最大4ユニットをサポートします。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

・ Port:[Port]ドロップダウンリストから、設定する適切なポートを選択します。

ステップ3:[Refresh Rate（リフレッシュレート）]フィールドで、統計情報の希望のリフレッシュレートに対応するオプションボタンをクリックします。

・ No Refresh：ページが更新されません。

•15 秒. – ページは15秒ごとに更新されます。

•30 秒. – ページが30秒ごとに更新されます。

・ 60秒 – 60秒ごとにページが更新されます。

EAPOLはExtensible Authentication Protocol over LANです。これはネットワークポート認証プロトコルです。インターフェイスに次の値が表示されます。

・ EAPOL Frames Received：選択したポートで受信された有効なEAPOLフレーム。

・ EAPOL Frames Transmitted：選択したポートによって送信される有効なEAPOLフレーム。

・ EAPOL Start Frames Received:EAPOL選択したポートで受信したフレームを開始します。

・ EAPOL Logoff Frames Received – 選択したポートで受信したEAPOL Logoffフレーム。

・ EAP Response/ID Frames Received：選択したポートで受信されたEAP Resp/IDフレーム。

・ EAP Response Frames Received：選択したポートで受信されたEAP応答フレーム。受信したResp/IDフレームは含まれません。

・ EAP Request/ID Frames Transmitted：選択したポートによって送信されるEAP Req/IDフレーム。

・ EAP Request Frames Transmitted：選択したポートによって送信されるEAP要求フレーム。

・ Invalid EAPOL Frames Received：選択したポートで受信された認識されないEAPOLフレーム。

・ EAP Length Error Frames Received：選択したポートで無効なパケット本体長を持つEAPOLフレームを受信しました。

・ Last EAPOL Frame Version：最後に受信したEAPOLフレームに添付されたプロトコルバージョン番号。

・ Last EAPOL Frame Source：最近受信したEAPOLフレームに接続された送信元MACアドレス。

ステップ5:（オプション）選択したインターフェイスのカウンタをクリアするには、[Clear Interface Counters]をクリックします。

ステップ6:（オプション）すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、[すべてのインターフェースカウンタをクリア]をクリックします。