目的

スイッチは、Etherlike統計情報へのアクセスを提供します。これらの統計情報は、ハードウェア関連のエラーなど、物理層のエラーに関連する情報です。これらのエラーは、銅ケーブル、インターフェイス、ネットワークインターフェイスカード(NIC)などの重要なネットワークコンポーネントの障害が原因で発生する可能性があります。 接続の問題の場合、これらの統計情報は問題の原因を特定するのに役立ちます。この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのEtherlikeページの情報について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

Etherlike統計情報の表示

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Etherlike]を選択します。[Etherlike]ページが開きます。

ステップ2:[Interface]フィールドで、使用可能なタイプのインターフェイスの1つのオプションボタンをクリックします。使用可能なインターフェイスのタイプは次のとおりです。

・ Port:[Port]ドロップダウンリストから、Etherlike統計情報を表示する物理ポートを選択します。

・ LAG:[Link Aggregation Group (LAG)]ドロップダウンリストから、Etherlike統計情報を表示するLAGポートを選択します。LAGポートは、複数の物理ポートの機能を組み合わせてより多くの帯域幅を提供する論理ポートです。

ステップ3：使用可能なオプションボタンのいずれかをクリックして、[Refresh Rate]フィールドのEtherlike統計情報を更新します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ No Refresh — Etherlikeページが更新されません。

・ 15 sec — Etherlikeページを15秒ごとに更新します。

・ 30 sec — Etherlikeページを30秒ごとに更新します。

・ 60 sec — Etherlikeページを60秒ごとに更新します。

[Etherlike]ページには、選択したインターフェイスの次のEtherlike統計情報が表示されます。

・ Frame Check Sequence(FCS)Errors：巡回冗長検査(CRC)に失敗した受信フレームを表示します。CRCは、フレームが正しい順序で宛先に到着したかどうかを検出します。各フレームはCRC番号を伝送し、宛先への到着時にテストされます。CRC番号がフレーム間で一致する場合、パケットにエラーは含まれません。そうでない場合は、パケットが破損し、ドロップされます。

・ Single Collision Frames – 単一のコリジョンに関与したが、最終的に正常に送信されたフレームの数。

・レイトコリジョン：最初の512ビットのデータの後に検出されたコリジョンの数。

・過剰コリジョン：過剰コリジョンが原因で拒否された送信の数。

・ Oversize Packets：受信したパケットのうち、2,000オクテットを超えたパケットの数。

・内部MAC受信エラー：レシーバでエラーが発生したために拒否されたフレームの数。

・ Pause Frames Received：受信したフロー制御ポーズフレームの数。

・ Pause Frames Transmitted：送信されたフロー制御ポーズフレームの数。

ステップ4:（オプション）選択したインターフェイスのEtherlike統計情報カウンタをクリアするには、[Clear Interface Counters]をクリックします。

ステップ5:（オプション）すべてのインターフェイスのEtherlike統計情報カウンタをクリアする場合は、[すべてのインターフェイスカウンタをクリア(Clear All Interface Counters)]をクリックします。