目的

Smartportは、ユーザ定義または組み込みのマクロを適用できるインターフェイスです。マクロは、通信要件をサポートするようにスイッチを迅速に設定し、ネットワークデバイスのさまざまな機能を利用するのに役立ちます。ネットワークアクセスとQoSの要件は、インターフェイスが接続されているデバイス（IP Phone、プリンタ、ルータ、またはアクセスポイント）によって異なります。 Smarport機能を使用すると、共通の設定を保存して共有できます。マクロはCLIコマンドのスクリプトです。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでsmartportタイプの設定を編集し、マクロソースを表示する方法について説明します。

注：マクロは、スイッチのCLIで定義できます。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

Smartportタイプの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Smartport] > [Smartport Type Settings]を選択します。Smartportのタイプ設定ページが開きます。

ステップ2:（オプション）特定のsmartportタイプのsmartportマクロを表示するには、[Smartport Type]フィールドの横にあるオプションボタンをクリックし、[View Macro Source]をクリックします。

ステップ3：マクロのパラメータを編集するか、ユーザー定義のマクロを割り当てるには、smartportタイプの横にあるラジオボタンをクリックし、「編集」をクリックします。Smartportのタイプ設定の編集ウィンドウが表示されます。

ステップ4:（オプション）[Port type]ドロップダウンリストからポートタイプを選択し、目的のポートタイプの設定を編集します。

注：[マクロ名(Macro Name)]フィールドには、smartportタイプに設定されたマクロ名が表示されます。

ステップ5：目的のSmartportマクロタイプのオプションボタンをクリックします。

・組み込みマクロ – 既定の組み込みマクロ。

・ User Defined Macro:CLIからユーザーが作成したマクロ。

ステップ6:[User Defined Macro]を選択した場合は、[User Defined Macro]ドロップダウンリストからマクロの名前を選択します。

ステップ7:[Macro Parameters]フィールドでは、マクロのパラメータのセットを最大2セット編集できます。3番目のパラメータは、デフォルトの音声VLAN用です。使用可能なパラメータは次のとおりです。

・パラメータ名：パラメータの名前が表示されます。

・パラメータ値：パラメータに設定されている値を表示します。この値を編集するには、[パラメータ値]フィールドにこのパラメータの新しい値を入力します。

・パラメータの説明：このパラメータの説明が表示されます。

ステップ8:[Apply]をクリックします。