目的

ポート設定は、管理ネットワークを介したトラフィックフローを制御するために変更できます。ほとんどのポートのデフォルト設定は、ネットワークに十分です。デバイスを最大限に活用するには、ポートを設定するさまざまなオプションを手動で選択できます。また、ポートのステータスについても説明します。ポート設定を使用すると、すべてのポートのグローバル設定とポート単位の設定を定義できます。

この記事の目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのポート設定の設定方法を説明することです

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

ポートの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [System Summary]を選択します。「システムの概要」ページが開きます。

ステップ2:GUI上のスイッチポートのいずれかをクリックするか、Port Management > Port Settingsの順に選択してPort Settingsウィンドウを表示します。

ステップ3:[Port]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。[ポートタイプ]フィールドは、使用する物理接続のタイプを定義します。

ステップ4:[Port Description]フィールドにポートの説明を入力します。

ステップ5：ポートの[Administrative Status]のラジオボタンを選択します。ポートの管理ステータスが[Operational Status]フィールドに表示されます。

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・ Up：現在、PCまたはその他のデバイスからアクセスしています。

・ダウン：現在、PCやその他のデバイスからアクセスされていません。

ステップ6:[Enable]チェックボックスをオンにして、ポートがアップ状態の時間範囲を有効にします。時間範囲がアクティブでない場合、ポートはシャットダウン状態です。時間範囲が設定されている場合は、ポートが管理上アップの状態のときにのみ有効です。時間範囲がまだ定義されていない場合は、「編集」をクリックして「時間範囲」ページに移動し、「時間範囲」ページが開きます。

タイムサーバ:時間範囲がすでに設定されている場合は、ステップ13に進みます。

ステップ7:[Add]をクリックして、目的のポートの時間範囲スケジュールを作成します。[時間範囲の追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ8:[Time Range Name]フィールドに時間範囲の名前を入力します。

ステップ9:[Absolute Starting Time]フィールドで、ラジオボタンをクリックします。

・ Immediate – 時間範囲はすぐに始まります。

・ Date – このオプションは、特定の日時に使用されます。[日付と時刻]ドロップダウンリストから日付と時刻を選択します。

ステップ10:[Absolute Ending Time]フィールドで、オプションボタンをクリックします。

・無限：時間範囲が決して終了しません。

・ Date – このオプションは、特定の日時に使用されます。[日付と時刻]ドロップダウンリストから日付と時刻を選択します。

ステップ11:[適用]をクリックして時間範囲を保存すると、入力した時間範囲が[時間範囲]ページに表示されます。

ステップ12:GUI上のスイッチポートのいずれかをクリックするか、Port Management > Port Settingsの順に選択してPort Settingsウィンドウを表示します。

ステップ13:（オプション）中断されたポートを再アクティブ化するには、[中断ポートを再アクティブ化]チェックボックスをオンにします。ロックポートセキュリティオプション、dot1xシングルホスト違反、ループバック検出、STPループバックガードなど、ポートを一時停止できる方法は数多くあります。再度アクティブ化を実行すると、ポートが中断された理由に関係なく、ポートが起動します。

ステップ14:[Auto Negotiation]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、自動ネゴシエーションを有効にします。これにより、ポートは自身の伝送速度、デュプレックスモード、およびフロー制御機能をポートリンクパートナーにアドバタイズできます。[Operational Auto-Negotiation]フィールドには、ポートの現在のオートネゴシエーションステータスが表示されます。

タイムサーバ：[Auto Negotiation]チェックボックスをオンにすると、ステップ16に進みます。

ステップ15：目的の[Administrative Port Speed]ボタンを選択します。[Operational Port Speed]フィールドには、ネゴシエーションの結果である現在のポート速度が表示されます。

・ 10:10 Mbpsのネットワーク接続は家庭用に適しています。

・ 100:100 Mbpsのネットワーク接続は、オフィスでの使用に適しています。

ステップ16：目的の管理デュプレックスモードを選択します。このオプションを使用すると、ホストは互いに（半二重）通信したり、両方とも（全二重）同時に送信できます。 このフィールドは、オートネゴシエーションが無効で、ポート速度が10Mまたは100Mに設定されている場合にのみ設定できます。ポート速度1Gでは、モードは常に全二重です。[Operational Duplex Mode]フィールドには、ポートの現在のデュプレックスモードが表示されます。

・ Full：このインターフェイスは、スイッチとクライアント間の両方向の伝送を同時にサポートします。

・ Half：インターフェイスは、スイッチとクライアント間の伝送を一度に1方向でのみサポートします。

ステップ17:[Auto Advertisement]フィールドの任意のオプションのチェックボックスをオンにします。

・ Max Capability：すべてのポート速度とデュプレックスモード設定を受け入れることができます。

・ 10 Half — 10 Mbpsの速度と半二重モード。

・ 10 Full — 10 Mbpsの速度と全二重モード。

・ 100 Half — 100 Mbpsの速度と半二重モード。

・ 100 Full — 100 Mbpsの速度と全二重モード。

・ 1000 Full:1000 Mbpsの速度と全二重モード。

ステップ18:[Back Pressure]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにし、スイッチが輻輳している場合にパケットの受信速度を遅くします。リモートポートを無効にし、信号を妨害するパケットを送信しないようにします。このオプションは、半二重モードでのみ使用できます。

ステップ19:[フロー制御(Flow Control)]フィールドのラジオボタンをクリックします。これは、優先順位に基づいてフレームを送信するのに役立ちます。このオプションは、全二重モードでのみ使用できます。

・ Enable — 802.3xフロー制御を有効にします。

・ Disable:802.3xフロー制御を無効にします。

・自動ネゴシエーション：ポートのフロー制御の自動ネゴシエーションを有効にします。

ステップ20:[MDI/MDIX]フィールドのオプションボタンをクリックします。ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらを接続するのにどの種類のケーブルが使用されているかを検出します。

・ MDIX:Media Dependent Interface with Crossover(MDIX)は、ポートの送信と受信のペアをスワップします。

・ MDI：メディア依存インターフェイス(MDI)は、ストレートケーブルを使用してこのスイッチをステーションに接続します。

・ Auto：別のデバイスへの接続に対して正しいピン配置を自動的に検出するようにこのスイッチを設定することを選択します。

ステップ21:[Protected Port]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。保護ポートからのパケットは、保護されていない出力ポートに転送されます。

注：ポートがLAGのメンバである場合、LAG番号は[Member in LAG]フィールドに表示されます。それ以外の場合、このフィールドは空白のままです。LAGは、帯域幅の増加、ポートの柔軟性の向上、デバイス間のリンクの冗長性の提供に使用されます。

ステップ22:[Apply]をクリックし、ポート設定を保存します。