目的

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6ルートテーブルを表示する方法について説明します。IPv6ルートテーブルは、デフォルト、スタティック、およびダイナミックルートで構成されます。デフォルトルートは、スイッチのIPv6サブネット上にない宛先デバイスにパケットを送信するために使用されます。スタティックルートは、手動で設定されるルートです。ダイナミックルートは、ネイバーIPv6ルータからのInternet Control Message Protocol(ICMP)パケットを使用して作成されるルートです。Sx500シリーズスタッカブルスイッチはレイヤ3モードとレイヤ2モードの両方で動作しますが、レイヤ3モードはレイヤ2モードよりも多くのルーティングオプションを提供します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6ルートの表示

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モード（データリンク層モード）の場合はAdministration > Management Interface > IPv6 Routesの順に選択して(Data Link Layer mode)、レイヤ3モード（ネットワーク層モード）の場合はIPv6 Routesををを選択します。 [IPv6ルート]ページが開きます。

このページには、次のフィールドが表示されます。

・ IPv6アドレス：パケットの現在の場所のIPv6サブネットアドレス。

・ Prefix Length：宛先IPv6サブネットアドレスのプレフィクス長。

・インターフェイス：パケットの送信に使用されるポート。

・ Next Hop：同じサブネット内のパケットルート内の次のルータ。

・ Metric：送信元と宛先が同じ各ルートにメトリック値があります。メトリック値が低いほど、ルートの効率が高くなります。

・ Life Time：このフィールドには、パケットが削除されるまでの期間（秒）が表示されます。

・ルートタイプ：宛先の修正方法、およびエントリの取得に使用される方法。次の値を使用します。

- Local：このルートは同じサブネットネットワーク内に完全に存在します。

- Dynamic：このルートは、ネイバーIPv6ルータからのICMPパケットを使用して自動的に確立されます。

- Static：このルートはユーザによって設定され、ユーザが変更を選択しない限り変更できません。