目的

Quality of Service(QoS)ポリシーは、インターフェイス上のトラフィックのレートを測定できる、事前定義されたルールで構成されます。ポートでのファイル転送トラフィックのレートを制限するなど、制限を適用するために使用されます。これは、帯域幅を超えないようにするのに役立ちます。クラスマップは、同じトラフィックフローに属していると見なされるパケットのタイプを定義します。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでQoSポリシークラスマップを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

ポリシークラスマップ

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Advanced Mode] > [Policy Class Maps]を選択します。[ポリシークラスマップ]ページが開きます。

ステップ2:[Policy name]ドロップダウンリストからポリシーを選択します。

注：新しいポリシーを作成するには、[ポリシーテーブル]をクリックします。ポリシー名を設定するには、この記事の「ポリシーテーブルの設定」の項を参照してください。

ステップ3:[Go]をクリックして、ポリシーに定義されているクラスマップのリストを表示します。

ステップ4:[Add]をクリックして、ポリシーに新しいクラスマップを追加します。

ステップ5:[Class Map Name]ドロップダウンリストから、ポリシーに追加するクラスマップを選択します。

注：クラスマップは、[クラスマッピング]ページで作成できます。この設定については、「Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのQoSクラスマッピングの定義」を参照してください。

ステップ6:[Action type]フィールドで、目的のアクションに対応するオプションボタンをクリックします。このアクションでは、すべての一致パケットの入力CoS/802.1pおよび/またはDifferential Services Code Point(DSCP)値が考慮されます。

・ Use Default Trust Mode：入力CoS/802.1pまたはDSCP値を無視します。一致するパケットはベストエフォートとして送信されます。

・ Always Trust：スイッチは、一致するパケットのCoS/802.1pおよびDSCPを信頼します。パケットがIPパケットの場合、スイッチはパケットのDSCP値とキューテーブルへのDSCPに基づいて、パケットを出力キューに入れます。パケットが非IPパケットの場合、スイッチはパケットのCoS/802.1p値とキューテーブルへのCoS/802.1p値に基づいてパケットを出力キューに入れます。

・設定：ドロップダウンリストから、一致するパケットに関するモードを選択します。

- DSCP:[New Value]フィールドに出力キュー(0 ～ 63)を決定するための値を入力します。この値は、DSCPとキューテーブルへのDSCPに基づいています。

- [Queue]:[New Value]フィールドに、出力キュー(1 ～ 4)を決定する値を入力します。

- CoS/802.1p:[New Value]フィールドに出力キュー(0 ～ 7)を決定する値を入力します。この値は、CoS/802.1pプライオリティ値と、CoS/802.1pからキューテーブルへのプライオリティ値に基づいています。

ステップ7：目的のポリサータイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・なし：ポリシーは使用されません。

・ Single：単一のポリサーが使用されます。単一のポリサーは、ポリサーのQoS仕様に基づいて、単一のクラスマップと単一のフローにQoSを適用します。[Single]が選択されている場合は、9 ～ 11の手順に従います。

・集約：集約ポリシーが使用されます。集約ポリサーは、1つ以上のクラスマップおよび1つ以上のフローにQoSを適用します。

ステップ8：ステップ7で[Aggregate]オプションボタンをクリックした場合は、[Aggregate Policer]ドロップダウンリストから集約ポリサーを選択します。

注：集約ポリサーは、[集約ポリサー]ページで作成できます。この設定については、「Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQoS拡張モードでの集約ポリサーの追加」を参照してください。

ステップ9:[Police Type]フィールドで[Single]オプションボタンをクリックした場合は、[Ingress Committed Information Rate (CIR)]フィールドにbps単位で測定された認定情報レート(CIR)の値を入力します。入力インターフェイスから受信できるデータの平均最大数です。このレートを超えると、データは廃棄されます。

ステップ10:[Ingress Committed Burst Size(CBS)]フィールドに、最大バーストサイズ（CIRを超える場合でも）をバイト単位で入力します。最大バーストサイズは、リンクが許容限度を超えてリンクの帯域幅を増やした場合でも、リンクに送信できるデータ量です。

ステップ11：目的の超過アクションに対応するオプションボタンをクリックします。このアクションは、着信パケットがCIRを超えたときに実行されます。

・なし：アクションは実行されません。

・ Drop：定義されたCIR値を超えるパケットは廃棄されます。

・プロファイル外DSCP：定義されたCIRを超えるIPパケットは、プロファイル外DSCPマッピングテーブルから取得された新しいDSCPで転送されます。

ステップ12:[Apply]をクリックします。

ポリシーテーブルの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Advanced Mode] > [Policy Table]を選択します。「ポリシー・テーブル」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックして、ポリシー名を追加します。[Add Policy Table]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[New Policy Name]フィールドにポリシー名を入力します。

ステップ4:[Apply]をクリックして設定を適用します。

ステップ5:（オプション）ポリシー名を削除するには、[削除]をクリックします。

注：  [ポリシークラスマップテーブル]ページに移動するには、[ポリシーテーブル]ページの[ポリシークラスマップテーブル]をクリックします。