目的

Quality of Service(QoS)拡張モードは、信頼モードを有効にするために使用されます。信頼モードは、ネットワーク内の特定のドメインを信頼できるドメインとして定義するために使用されます。そのドメイン内のパケットには、必要なサービスのタイプを通知するために、802.1pプライオリティとDifferential Services Code Point(DSCP)がマークされます。信頼モードでは、サービスクラス(CoS/802.1p)とDSCPが使用されます。CoS/802.1pは、スイッチからセキュアネットワークへの発信ネットワークトラフィックの優先順位を付けるために使用されます。DSCPは、パケットのQoSレベルを評価するために使用されます。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQoS拡張モードグローバル設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

QoS詳細モードグローバル設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Advanced Mode] > [Global Settings]を選択します。「グローバル設定」ページが開きます。

ステップ2：目的の信頼モードに対応するオプションボタンをクリックします。パケットのCoSレベルとDSCPタグが別々のキューにマッピングされている場合、信頼モードはパケットが割り当てられるキューを決定します。

・ CoS/802.1p：トラフィックは、VLANタグのVLAN Priority Tag(VPT)フィールドに基づいてキューにマッピングされます。着信パケットにVLANタグがない場合、トラフィックはポートごとのデフォルトCoS/802.1p値に基づいてキューにマッピングされます。これはレイヤ2 QoSです。

・ DSCP：すべてのIPトラフィックは、IPヘッダーのDSCPフィールドに基づいてキューにマッピングされます。トラフィックがIPトラフィックでない場合、ベストエフォートキューにマッピングされます。これはレイヤ3 QoSです。

・ CoS/802.1p-DSCP：すべての非IPトラフィックは、CoS/802.1pを使用してマッピングされます。すべてのIPトラフィックはDSCP経由でマッピングされます。

ステップ3：目的のモードステータスに対応するオプションボタンをクリックします。これにより、ポリシーを作成しなくてもCoS/DSCPを信頼できます。

・ Trusted:CoS/DSCPを信頼します。

・ Not Trusted:CoS/DSCPを信頼しません。インターフェイスに設定されているデフォルトのCoS値は、インターフェイスに到達するトラフィックの優先順位を設定するために使用されます。

注：インターフェイスにポリシーがある場合、[Default Mode Status]フィールドは関係ありません。インターフェイスはポリシー設定を優先します。

ステップ4:[Override Ingress DSCP]フィールドの[Enable] をオンにして、着信パケットの元のDSCP値を、DSCP Override Tableに設定されている新しい値で上書きします。スイッチは、出力キューイングに新しいDSCP値を使用します。また、パケットの元のDSCP値を新しいDSCP値に置き換えます。

ステップ5:[Override Ingress DSCP]が有効になっている場合は、[DSCP Override Table]をクリックしてDSCPを再設定します。[DSCP Override Table]ページが開きます。

ステップ6:DSCPオーバーライドテーブルを設定します。

・ DSCP In：代替の値に再マーキングする必要がある着信パケットの値を表示します。

・ DSCP Out — [DSCP Out]ドロップダウンリストから、対応するDSCP In値に対するDSCP Out値を選択します。

ステップ7:（オプション）[Restore Defaults]をクリックし、DSCP Out値をデフォルトに戻します。デフォルトでは、DSCP Out値が対応するDSCP In値と同じ場合です。

ステップ8:[DSCP Override]テーブルの[Apply]をクリックします。

ステップ9:[Apply]をクリックします。