目的

デフォルトルートは、非ローカルトラフィックをリンクローカルアドレスにルーティングするのに役立ちます。IPv6インターフェイスを持つスイッチで設定できるスタティックデフォルトルータは1つだけです。スタティックデフォルトルートは、ダイナミックデフォルトルータがスイッチIPv6インターフェイスに送信されるルートアドバタイズメントであり、手動で削除することはできません。このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6デフォルトルータリストの設定を支援することです。この記事は、デフォルトのIPv6ルータアドレスの設定と表示に役立ちます。IPv6アドレスは、コンピュータのネットワークインターフェイスを識別するために使用されます。

注：ルータをリンクローカルインターフェイスに静的に割り当てるには、リンクローカルインターフェイスを設定する必要があります。詳細については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPV6インターフェイス設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6グローバル設定

デフォルトIPv6ルータアドレスの追加

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインします。SX500デバイスがレイヤ2モードの場合は、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Default Router List]を選択します。SX500デバイスがレイヤ3モードの場合は、[IP Configuration] > [Management and IP Interface] > [IPv6 Default Router List]を選択します。[IPv6 Default Router List]ページが開きます。

・ Default Router IPv6 Address：このパラメータは、デフォルトルータのリンクローカルIPアドレスを表示します。

・インターフェイス：このパラメータは、デフォルトルータが存在する発信インターフェイスを表示します。

・ Type：このパラメータは、デフォルトルータ設定のタイプを表示します。

- Static：これは、デフォルトルータが手動で追加されることを示します。

- Dynamic：これは、デフォルトルータが動的に追加されることを示します。

・ State：デフォルトルータのステータス。

- Incomplete：アドレスの解決が現在処理中であることを示します。

- Reachable：到達可能時間内に確認応答が受信されたことを示します。

- Stale：以前に認識されていたネイバーネットワークが到達不能になったことを示します。トラフィックを送信する必要があるまでは、何も行われません。

– 遅延：以前に認識されていたネイバーネットワークが到達不能になったことを示します。この状態は、遅延時間が経過するまで維持され、その時点で状態がプローブに変更されます。

– プローブ：ネイバーネットワークが使用できず、ステータスを確認するためにユニキャスト近隣要求プローブが送信されたことを示します。

ステップ2:[Add]をクリックして、スタティックなデフォルトルータを追加します。[Add Default Router]ウィンドウが表示されます。

注：[Link Local Interface]フィールドに、リンクローカルインターフェイスが表示されます。インターフェイスは、LAG、ポート、トンネル、またはVLANのいずれかです。

ステップ3:[Default Router IPv6 Address]フィールドに、テーブルに追加するルータのデフォルトIPv6アドレスを入力します。

ステップ4:[Apply]をクリックし、設定を保存します。

デフォルトルータIPv6アドレスの編集

ステップ5：編集する必要があるIPv6デフォルトルータテーブルからスタティックIPv6アドレスを選択し、[Edit]をクリックします。

ステップ6:[Default Router IPv6 Address]フィールドで必要な変更を行い、[Apply]をクリックして変更を保存します。

デフォルトルータIPv6アドレスの削除

ステップ7：削除する必要があるIPv6デフォルトルータテーブルからスタティックIPv6アドレスを選択し、[Delete]をクリックします。