目的

マルチスパニングツリープロトコル(MSTP)は、ラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP)の拡張機能です。MSTPはVLANの有用性をさらに高めます。MSTPは、各VLANグループに対して個別のスパニングツリーを設定し、各スパニングツリー内で1つの代替パスを除くすべての代替パスをブロックします。マルチスパニングツリーインスタンス(MSTI)は、インスタンスにマッピングされたVLANからパケットをブリッジするためのループフリートポロジを計算して構築します。

MSTPインターフェイス設定は、各MSTインスタンスのポートMSTP設定を設定するために使用されます。プロトコルから学習した統計情報を表示するためにも使用されます。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのMSTPインターフェイス設定の設定方法について説明します。

注：MSTPのインターフェイス設定を行う前に、[Multiple STP mode of operation]を選択する必要があります。Sx500シリーズスタッカブルスイッチのスパニングツリープロトコル(STP)の設定を参照してください。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

MSTPインターフェイスの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[スパニングツリー] > [MSTPインターフェイス設定]を選択します。「MSTPインターフェイスの設定」ページが開きます。

ステップ2:[Instance Equals To]ドロップダウンリストから、編集するインスタンスを選択します。

ステップ3:[Interface Type Equals To]ドロップダウンリストから、MSTPインターフェイス設定を適用するインターフェイスを選択します。

ステップ4:[Go]をクリックします。

インターフェイス設定の編集

ステップ1：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。Edit MSTP Interface Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ2:（オプション）[インスタンスID(Instance ID)]ドロップダウンリストから目的のインスタンスを選択します。

ステップ3:（オプション）[Interface]フィールドで目的のオプションボタンをクリックします。

・ Unit/Slot:[Unit/Slot and Port]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。ユニットは、スイッチがアクティブか、スタック内のメンバかを識別します。スロットは、どのスイッチがどのスロットに接続されているかを示します（スロット1はSF500、スロット2はSG500）。 使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

・ Lag:[LAG]ドロップダウンリストから目的のLAGを選択します。リンク集約グループ(LAG)は、複数のポートをリンクするために使用されます。LAGは帯域幅を増やし、ポートの柔軟性を高め、2つのデバイス間のリンク冗長性を提供してポートの使用を最適化します。

ステップ4:[Interface Priority]ドロップダウンリストから目的のプライオリティを選択します。プライオリティ値は、ブリッジにループを形成できる2つのポートがある場合に、ポートの選択を決定します。プライオリティの低いポートが転送ポートとして選択され、他のポートはブロックされます。

ステップ5：パスコストは、スイッチ間の帯域幅によって計算されます。ルートポートは、パスコストに基づいて選択されます。ルート ブリッジへのパス コストが最低であるポートがルート ポートになります。[パスコスト(Path Cost)]フィールドで、目的のパスコストに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Use Default：システムによって生成されたデフォルトのコストを使用します。

・ 「ユーザー定義」 – 「ユーザー定義」フィールドにパスコストの値を入力します。

次の情報が表示されます。

・ポートステータス：選択したポートのRSTPステータス。

- Disabled：ポートでSTPが無効になっています。

– ブロッキング：ポートがブロックされます。ポートはトラフィックを転送したり、MACアドレスを学習したりすることはできません。ポートはBPDUデータを転送できます。

– 転送：ポートはトラフィックを転送でき、新しいMACアドレスを学習できます。

・ Role:STPパスを提供するためにSTPによって割り当てられたポートの役割。使用可能なロールは次のとおりです。

- Root：ルートブリッジにパケットを転送するための最小コストパスを持ちます。

- Designated：ブリッジがLANに接続されるインターフェイス。LANからルートブリッジへの最小コストパスを提供します。

- Alternate：ルートインターフェイスからルートブリッジへの代替パスを提供します。

- Backup：指定ポートへのバックアップパスを提供します。バックアップポートは、LANに共有セグメントへの接続が2つ以上確立されている場合にも使用されます。

- Disabled：ポートはスパニングツリーに参加していません。

– 境界：ポートは境界ポートです。境界ポートは、インスタンス0からその状態が割り当てられます。

・モード：Classic STPやRSTPなどのスパニングツリーの現在のモード。

・ Type:MSTポートのタイプは次のとおりです。

– 境界：ポートはリモート領域内のLANにMSTブリッジを接続します。リンクの反対側に接続されたデバイスがRSTPモードかSTPモードかを示します。

- Internal：ポートは内部ポートです。

・ Designated Bridge ID：共有LANをルートに接続するブリッジのID。

・指定ポートID：共有LANをルートに接続する指定ブリッジのID。

・ Designated Cost:STPトポロジのポートコスト。コストが低い場合、STPがループを検出すると、ポートがブロックされる可能性は少なくなります。

・ Remaining Hops：次の宛先までのホップ数。

・ Forward Transition：ポートがフォワーディングステートからブロッキングステートに変更された回数。

ステップ6:[Apply]をクリックします。