目的

VRRPはインターネットプロトコルであり、LAN上で静的に設定されたルータを使用する場合に、1つ以上のスタンバイルータを使用できます。これにより冗長性が生まれ、シングルポイント障害が排除されると同時に、ネットワーク内のルーティングパスの可用性と信頼性が向上します。参加ホストのデフォルトゲートウェイは、物理ルータではなく仮想ルータに割り当てられます。任意の時点でパケットを転送する物理ルータは、アクティブルータと呼ばれます。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

この記事の目的は、SG500Xシリーズスタッカブルスイッチで仮想ルータ冗長プロトコル(VRRP)を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SG500Xシリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

VRRPの設定

ステップ1:Webコンフィギュレーションユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [IPv4 VRRP Virtual Routers]を選択します。[IPv4 VRRP Virtual Routers]ページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、新しいVRRPルータのパラメータを追加します。[IPv4 VRRP Virtual Router Table]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[インターフェース]フィールドのインターフェイスとして[VLAN]をクリックし、[VLAN]ドロップダウンリストから目的のVLANを選択します。

ステップ4:[仮想ルータ識別子(VRID)]フィールドに値を入力します。VRRPは、仮想ルータID番号を使用してゲートウェイルータをグループ化します。各VRIDグループには、固有のVRID番号があります。有効な範囲は1 ～ 255です。

ステップ5:[Description]フィールドにユーザ定義の説明を入力し、仮想ルータを160文字以内で簡単に説明します。

ステップ6:[Status]チェックボックスをオフにして、デバイスでVRRPを有効にします。有効にすると、前のアクティブルータで障害が発生するたびに、スタンバイ仮想ルータが仮想アクティブルータとして選択されます。

ステップ7:[Version]フィールドで、要件に応じて使用するVRRPバージョンを選択します。オプションは次のとおりです。

・ VRRP v2:IPv4アドレスのみをサポートします。これはデフォルトで選択されています。

・ VRRP v3:IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方をサポートします。

・ VRRP v2およびVRRP v3：あるデバイスにIPv4アドレスがあり、別のデバイスにIPv6がある場合に使用されます。

ステップ8:[IP Address Owner]ラジオボタンを選択して、仮想ルータのIPアドレスを選択します。IPアドレスの所有者もアクティブルータであり、仮想ルータの集約IPアドレスを選択します。

・はい：デバイスのIPアドレスが仮想ルータのIPアドレスであることを示します。[Available IP Address]フィールドから使用可能なIPアドレスを選択して、>をクリックして、そのアドレスを所有者のIPアドレスにします。

・ No：デバイスのIPが仮想ルータのIPアドレスではないことを示します。[仮想IPアドレス]フィールドに仮想ルータのIPアドレスを入力します。2つのIPアドレスをカンマ(,)で区切って一度に割り当てることができます。

ステップ9:[Source IP Address]フィールドで、VRRPメッセージで使用されるIPアドレスを選択します。次のオプションがあります。

・ Use default：接続されているインターフェイスのIPアドレスを使用します。

・ユーザ定義：デバイスで使用可能なIPアドレスから選択するために使用します。[User defined]ドロップダウンリストからIPアドレスを選択します。

ステップ10:IPアドレスの所有者に[No]を選択した場合は、[Priority]フィールドにデバイスの優先度を入力します。

注：[Priority] フィールドは、仮想ルータのプライオリティを指定します。この方法では、アクティブルータとスタンバイルータが異なることがあります。値が大きいほど、プライオリティは高くなります。このフィールドは、IPアドレス所有者のオプションによって異なります。デバイスのIPアドレスが仮想ルータのIPアドレスでない場合([IPアドレスの所有者(IP Address Owner)]を[NO]に選択した場合)は、[優先順位(Priority)]フィールドにプライオリティ値を入力します。 デバイスのIPアドレスが仮想ルータのIPアドレスの場合、プライオリティは自動的に最大値の255に設定されます。

ステップ11:[プリエンプットモード(Preempt Mode)]ラジオボタンを選択します。これは、プライオリティが変更されたときにルータをアクティブルータにするために使用されます。

・有効：現在のアクティブルータを、現在のアクティブルータのルータプライオリティよりも高いプライオリティを持つ別のルータに置き換えます。

・ Disable：現在のアクティブルータは、プライオリティの高いルータが存在していてもアクティブになります。プライオリティの高いルータはスタンバイルータとして機能するため、現在のアクティブルータに障害が発生すると、最も高いプライオリティが新しいアクティブルータになります。

ステップ12:[Advertisement Interval]フィールドに50 ～ 40950の範囲のアドバタイズメント間隔（ミリ秒）値を入力します。アクティブルータは、アクティブ状態と優先順位について、すべてのスタンバイルータに定期的にアドバタイズします。

ステップ13:[Apply]をクリックし、設定を保存します。