目的

[IPv6ネイバーテーブル]ページでは、IPv6のインターフェイス内のIPv6ネイバーテーブルを表示および編集できます。IPv6ネイバーテーブルには、デバイスに接続されているすべてのIPv6ネイバーが表示され、他のネイバーを追加できます。

この記事の目的は、IPv6ネイバーを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

IPv6ネイバーの設定

IPv6ネイバーテーブルのクリア

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Neighbors]を選択します。[IPv6 Neighbors]ページが開きます。

ステップ2：テーブルをクリアするには、テーブルからクリアするIPv6アドレスのタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・スタティックのみ：すべてのスタティックIPv6アドレスのテーブルをクリアします

・ Dynamic Only：すべてのダイナミックIPv6アドレスのテーブルをクリアします

・ All Dynamic and Static：スタティックIPv6アドレスとダイナミックIPv6アドレスの両方のテーブルをクリアします。

ステップ3：選択した種類のIPv6アドレスをクリアするには、[適用]をクリックして選択したアドレスをクリアするか、[キャンセル]をクリックしてアクションをキャンセルします。

IPv6ネイバーテーブルへの追加

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Neighbors]を選択します。[IPv6 Neighbors]ページが開きます。

ステップ2:[Add]ボタンをクリックします。新しいウィンドウが表示されます。

ステップ3:[IPv6 Address]フィールドに、スイッチに追加するデバイスのIPv6アドレスをフィールドに入力します。

ステップ4:[MAC Address]フィールドに、IPv6アドレスが属するデバイスのMACアドレスを入力します。

ステップ5：前の2つのフィールドに有効なエントリが存在したら、[適用]をクリックしてテーブルにデバイスを追加するか、[閉じる]をクリックしてテーブルへのデバイスの追加を停止します。

テーブル内のIPv6ネイバーの削除

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Neighbors]を選択します。[IPv6 Neighbors]ページが開きます。

ステップ2：不要なIPv6ネイバーのチェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Delete]をクリックして、これらのIPv6ネイバーをテーブルから削除します。

テーブル内のIPv6ネイバーへの変更

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Neighbors]を選択します。[IPv6 Neighbors]ページが開きます。

ステップ2:IPv6ネイバーに対応するチェックボックスをオンにして、変更するIPv6デバイスを選択します。

ステップ3:[Edit]をクリックします。[Edit IPv6 neighbor]ウィンドウが表示されます。

ステップ4:MACアドレスを変更するには、デバイスのMACアドレスフィールドに有効なMACアドレスを入力します。

ステップ5:IPv6ネイバーのアドレスの動作に使用するオプションボタンをクリックします。

・ Static:IPv6アドレスをスタティックIPアドレスとして動作させ、常に同じIPアドレスを保持します。

・ Dynamic — IPv6アドレスをダイナミックIPアドレスとして動作させます。ダイナミックIPアドレスは、異なる事前に設定された条件に基づいてIPアドレスを変更します。

ステップ6：変更が行われた後、[適用]をクリックしてデバイスに加えられた変更を保持するか、[閉じる]をクリックしてデバイスに対する変更を元に戻します。