目的

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでICMPv6レート制限間隔とICMPv6レート制限バケットサイズを設定する方法について説明します。ICMPv6レート制限は、IPv6 ICMPエラーメッセージがネットワークに送出されるレートを決定します。ICMPv6情報メッセージは、IPv6ネットワークのネイバー関係を形成するのに役立ちます。ICMPv6エラーメッセージメカニズムは、トークンバケットスキームで実装されています。つまり、グループまたは一度に1つずつエラーメッセージを送信する機能があります。スイッチ上の各エラーメッセージは仮想バケットに格納され、送信される各エラーメッセージに対して、バケット内で許可されるトークンの最大数を指定できます。このレート制限とバケット制限により、ネットワークが一度に受信するICMPメッセージの数が多くなりすぎて、ネットワークに負荷がかかり、パケット損失を引き起こす可能性があります。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6グローバル設定

ステップ1:Webベースの設定ユーティリティにログインします。スイッチがレイヤ2システムモードの場合は、[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Global Configuration] を選択し、システムがレイヤ3モードの場合は[IP Configuration] > [Management and IP Interface] > [IPv6 Global Configuration]を選択します。[IPv6 Global Configuration]ページが開きます。

ステップ2:[ICMPv6 Rate Limit Interval]フィールドに、ICMPエラーメッセージが生成される間隔（ミリ秒）を入力します。0から2147483647の範囲で指定します。デフォルトでは100に設定されています。

ステップ3:[ICMPv6 Rate Limit Bucket Size（ICMPv6レート制限バケットサイズ）]フィールドに、スイッチによってインターバルごとに送信できるICMPエラーメッセージの最大数を入力します。1 ～ 200の範囲で指定する必要があります。デフォルトでは10に設定されています。

ステップ4:[Apply]をクリックし、設定を保存します。