目的

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのRSTPインターフェイス設定の設定方法について説明します。

概要

スパニングツリープロトコル(STP)は、ネットワークトポロジでループが発生するのを防ぐネットワークプロトコルです。これらのループにより、スイッチはトラフィックを無限に転送します。これにより、ネットワークがフラッディングされ、リソースが使用されるため、ネットワーク効率が低下します。

Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP)は、STPの拡張機能です。RSTPは、トポロジ変更後のSTPコンバージェンスを高速化します。STPはトポロジの変更に対応するのに30 ～ 50秒かかり、RSTPは6秒で変更に対応できます。

STPを設定する場合は、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのスパニングツリープロトコル(STP)の設定』の手順に従ってください

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP)の有効化

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[スパニングツリー] > [STPステータスとグローバル設定]を選択します。[STP Status & Global Settings]ページが開きます。[STP Operation Mode]で、[Rapid STP]オプションボタンを選択します。

RSTPインターフェイスの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[スパニングツリー] > [RSTPインターフェイス設定]を選択します。「RSTP Interface Settings」ページが開きます。（オプション）テストするポートまたはLAGをクリックし、「プロトコル移行のアクティブ化」をクリックして、プロトコル移行テストを実行します。このテストでは、STPを使用するリンクパートナー（接続されたデバイス）がまだ存在するかどうかを検出します。その場合、リンクパートナーがRSTPまたはMSTPに移行したかどうかをテストで確認します。リンクパートナーが引き続きSTPリンクを使用している場合、デバイスはSTPを使用して通信を継続します。リンクパートナーがRSTPに移行されている場合、デバイスはRSTPを使用して通信します。リンクパートナーがMSTPに移行されている場合、デバイスはMSTPを使用して通信します。

ステップ2：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

ステップ3:（オプション）[Interface]フィールドで、設定するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。

・ポート：[ユニット/スロットおよびポート(Unit/Slot and Port)]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。これは、選択した1つのポートにのみ影響します。

・ Lag:[LAG]ドロップダウンリストから。設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

ステップ4:[Point to Point Administrative Status]フィールドで、目的のポイントツーポイントリンクステータスに対応するオプションボタンをクリックします。

・有効：ポートはRSTPエッジポートと見なされます。ポートはすぐにフォワーディングモードになります。

・無効：ポイントツーポイントリンクステータスが無効です。ポートは、高速なRSTPコンバージェンス速度（6秒）ではなく、通常のSTPコンバージェンス速度（30 ～ 50秒）で動作します。

・ Auto:RSTP Bridge Protocol Data Unit（BPDU；ブリッジプロトコルデータユニット）を使用して、ポイントツーポイントリンクステータスを自動的に判別します。

次のフィールドには、インターフェイスの統計情報が表示されます。

・ Point to Point Operational Status:[Point to Point Administrative Status]フィールドが[Auto]に設定されている場合の管理ステータス。

・ Role:STPパスを提供するためにSTPによって割り当てられたポートの役割。

- Root – ポートは、ルートブリッジにパケットを転送するための最小コストパスです。

- Designated – ポートは、ブリッジがLANに接続されるインターフェイスです。このロールは、LANからルートブリッジへの最小コストパスを提供します。

- Alternate – ポートは、ルートインターフェイスからルートブリッジへの代替パスを提供します。

– バックアップ – ポートは、スパニングツリーに向かう指定ポートパスへのバックアップパスを提供します。これは、2つのポートがポイントツーポイントリンクによってループで接続される設定が原因です。バックアップポートは、LANに共有セグメントへの接続が2つ以上ある場合にも使用されます。

– 無効 – ポートはスパニングツリーの一部ではありません。

・モード：ポートの現在のスパニングツリーモデル（STPまたはRSTP）。

・ Fast Link Operational Status:Fast Linkのステータス。

– 有効 – 高速リンクが有効です。

– 無効 – 高速リンクが無効です。

– 自動 – インターフェイスがアクティブになってから数秒後にファストリンクが有効になります。

・ポートステータス：指定されたポートの現在の状態。

- Disabled:STPがポートで無効になっている。ポートはトラフィックを転送し、MACアドレスを学習します。

– ブロッキング：ポートがブロックされます。ポートはトラフィックを転送したり、MACアドレスを学習したりすることはできません。ポートはBPDUデータを転送できます。

– リスニング：ポートはトラフィックを転送できず、MACアドレスを学習できません。

– 学習 – ポートはトラフィックを転送できませんが、新しいMACアドレスを学習できます。

– 転送 – ポートはトラフィックを転送でき、新しいMACアドレスを学習できます。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

結論

これで、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでRSTPインターフェイス設定が設定されました。

役に立つ関連記事を次に示します。

- 200/300シリーズマネージドスイッチでの高速スパニングツリープロトコル(RSTP)の設定

- 高速スパニングツリー プロトコル（802.1w）について

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください