目的

Differential Services Code Point(DSCP)は、レイヤ3でのパケットのQoSレベルの評価です。プロファイル外のパケットは、QoS指定の制限を超えるトラフィックフローの部分です。クラスマップに割り当てられているポリサーは、このトラフィックに対して実行するアクションを指定します。

トラフィックフローが指定されたQoS制限を超え、この超過アクションがプロファイル外DSCPが原因である場合、スイッチはプロファイル外IPパケットの新しい値で元の値を再マップします。また、プロファイル外パケットの元の値を新しいDSCP値に物理的に置き換えます。

このドキュメントの目的は、プロファイル外のDSCPマッピングをスイッチに設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

プロファイル外DSCPマッピングの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Advanced Mode] > [Out of Profile DSCP Mapping]を選択します。「プロファイル外DSCPマッピング」ページが開きます。

たとえば、提供される3つのレベルのQoSサービス（シルバー、ゴールド、およびプラチナサービス）があるとします。 これらのサービスに与えられる着信DSCP値は、それぞれ100、200、および300です。同じレベルのトラフィックを使用し、このトラフィックを示すために使用されるDSCP値が400、500、および600である別のサービスプロバイダーにトラフィックが転送される場合、プロファイル外マッピングは発信値にマッピングされると着信値を変更します。プロファイル外のDSCPマッピングページでは、スイッチの着信トラフィックと発信トラフィックのDSCP値を変更できます。DSCP Inは、着信し、代替値にマッピングする必要があるパケットのDSCP値を示します。

ステップ2：ドロップダウンリストから、着信値がマッピングされるDSCP Out値を選択します。

ステップ3:[Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションファイルを更新します。

注：[既定値に戻す]をクリックすると、既定値が復元されます。