目的

パスワードの強度は、設定されたパスワードの安全性を高めるために必要です。このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのパスワード強度設定(PPS)を設定できるようにすることです。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

パスワード強度の設定

ステップ1:Webベースの設定ユーティリティにログインし、[Security] > [Password Strength]を選択します。「パスワードの強度」ページが開きます。

ステップ2:[Password Aging]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、パスワードエージング時間が経過したときにパスワードを変更するようユーザに求めます。

ステップ3:[Password Aging Time]フィールドに、ユーザがパスワードの変更を求められるまでの日数を入力します。

ステップ4:[Password Complexity Settings]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、パスワードの複雑さルールを有効にします。

ステップ5:[Minimum Password Length]フィールドに、パスワードに必要な最小文字数の値を入力します。これは0 ～ 64の範囲で、デフォルトでは8に設定されています。

ステップ6:[Minimum Number of Character Classes]フィールドで、パスワードに必要な文字クラスの最小数の値を割り当てます。デフォルトでは3に設定されています。クラスは次の4つのタイプで構成されます。大文字、小文字、数字、特殊文字

ステップ7:（オプション）新しいパスワードが現在のパスワードと異なっていることを要求するには、[新しいパスワードは現在の1つとは異なる必要がある]フィールドの[有効]チェックボックスをオンにします。

ステップ8:[Apply]をクリックします。