目的

[DSCP (IP Differentiated Services Code Point) to Queue]ページは、DSCPを出力キューにマッピングします。出力キューには基本的に発信トラフィックがあります。DSCPからキューテーブルは、着信IPパケットの出力キューをDSCP値に基づいて決定します。パケットの元のVPT（VLANプライオリティタグ）は変更されません。この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでDSCPをキューにマッピングする方法について説明します。

DSCPからキューマッピング、キュースケジュール方法、および帯域幅割り当てを変更するだけで、ネットワーク内で必要なサービス品質を実現できます。

注：DSCPからキューへのマッピングは、スイッチがQoS BasicモードでDSCPがtrustedモードの場合、またはスイッチがQoS Advancedモードで、パケットがDSCPが信頼されるフローに属している場合、IPパケットに適用されます。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

DSCPをキューにマップする手順

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [DSCP to Queue]を選択します。[DSCP to Queue]ページが開きます。

・ Ingress DSCP：代替の値に再マーキングする必要がある着信パケットのDSCP値が表示されます。

・出力キュー：使用するキューを判別できます。

ステップ2:[Output Queue]ドロップダウンリストから、DSCP値がマッピングされる出力キュー（トラフィック転送キュー）を選択します。[DSCP to Queue]ページには、入力DSCPが含まれます。着信パケットのDSCP値が表示され、関連付けられたクラスです。

ステップ3:（オプション）デフォルト設定を復元するには、[デフォルトに戻す]をクリックします。

ステップ4:[Apply]をクリックして変更を保存します。