目的

このドキュメントの目的は、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでファイルのコピー/保存を設定する方法を説明することです。スイッチのデフォルト設定では、実行コンフィギュレーションファイルが使用されます。このファイルは不安定で、リブート間の設定は保持されません。

この記事では、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーし、設定をリブート間に保持する方法について説明します。

次の用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

アクティブスイッチファームウェアのコピー/保存の設定

ステップ1：スイッチ設定ユーティリティで、[Administration] > [File Management] > [Copy/Save Configuration]を選択します。[構成のコピー/保存]ページが開き、デフォルト設定が表示されます。

ステップ2:[Copy Action]フィールドで[Copy Active Switch firmware]オプションボタンをクリックします。

ステップ3:[Copy Action] 領域で、[Software image]オプションボタンをクリックしてルータの元のイメージを保持するか、[Boot code]をクリックしてブートするルータを指定し、フラッシュメモリに格納されている最初のIOSイメージを使用します。

ステップ4：ソースファイルで上書きするデスティネーションユニットを選択します。

ステップ5：設定を保存する場合は[Apply]をクリックします。

ステップ6:[OK]をクリックして、ファイルのコピーを終了します。

ステップ7：保存アイコンの点滅を有効または無効にするをクリックして、保存アイコンの点滅を有効または無効にします。

[Copy Active Switch firmware]オプションでは、[Source File Name]フィールドと[Destination File]フィールドは使用できません。

コピー設定のコピー/保存

ステップ1：スイッチ設定ユーティリティで、[Administration] > [File Management] > [Copy/Save Configuration]を選択します。[構成のコピー/保存]ページが開き、デフォルト設定が表示されます。

ステップ2:[Copy Action]フィールドで、[Copy configuration]ラジオ・ボタンをクリックします。

ステップ3:[Source File Name]フィールドで、[Running configuration]、[Startup configuration]、または[ Backup configuration]をクリックして、どのファイルをDestination File Nameに保存する必要があるかを指定します。

- 実行コンフィギュレーション：実行コンフィギュレーションは、ルータが現在実行しているコンフィギュレーションです。

- スタートアップコンフィギュレーション：スタートアップコンフィギュレーションは、ルータのブート時または電源投入時にロードされる設定です。

- バックアップ設定：バックアップ設定により、ユーザはルータに対するすべての設定をバックアップできます。

ステップ4:[Destination File Name]フィールドで[Startup configuration]または[Backup configuration]をクリックし、ソースファイル名のコンフィギュレーションファイルを保存する場所を指定します。

注：コピー設定では、[Source]フィールドと[Destination Unit]フィールドは使用できません。

ステップ5：設定を保存する場合は、[Apply]をクリックします。

ステップ6:[OK]をクリックして、ファイルのコピーを終了します。

ステップ7:[完了]をクリックして、設定の保存を完了します。

ステップ8：保存アイコンの点滅を有効/無効にするには、[保存アイコンの点滅を有効/無効にする]をクリックします。

設定を変更すると、[保存]アイコンが消えます。