目的

Medium Access Control(MAC)アドレスは、ネットワークデバイスに割り当てられた一意のデータリンク層アドレスです。データリンク層デバイスであるスイッチは、フレームを宛先ポートに転送するためのMACアドレステーブルを維持します。スイッチのMACアドレステーブルのエントリは、スタティックまたはダイナミックに作成されます。

ダイナミックMACアドレステーブルは、受信したフレームのMAC送信元アドレスで構築されます。宛先MACアドレスがダイナミックMACアドレステーブルに表示されない場合、スイッチはフレームをフラッディングします。宛先システムが応答すると、スイッチは関連するMAC送信元アドレスとポートIDをアドレステーブルに追加します。その後、スイッチは後続のフレームをそのポートに転送しますが、すべてのポートにフラッディングは発生しません。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでエージング時間とダイナミックMACアドレスを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズ

- SG500Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.8.06

ダイナミックMACアドレスのエージングタイムの管理

ダイナミックMACアドレス管理は、次のセクションに示すように、ダイナミックMACアドレスエージングタイムとダイナミックMACアドレスクエリの設定で構成されます。

注：イメージは、使用しているデバイスの正確なモデルによって若干異なる場合があります。次の図は、SG500X-48MPスイッチから取得したものです。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[MAC Address Tables] > [Dynamic Address Settings]を選択します。

ステップ2:[ダイナミックアドレス設定(Dynamic Address Settings)]ページで、[エージングタイム(Aging Time)]フィールドに、非アクティブなMACアドレスがダイナミックMACアドレステーブルから削除されるまでの時間を入力します。範囲は10 ～ 630秒です。

注：この例では、300を入力します。これがデフォルト値です。

ステップ3：クリックして   設定を保存します。

ダイナミックMACアドレスクエリーの設定

ステップ1：ナビゲーションパネルで、[MAC Address Tables] > [Dynamic Addresses]を選択します。

ダイナミックMACアドレスクエリーは、既知の情報に応じて次のいずれかの方法で実行されます。

- [フィルタ(Filter)]:[フィルタ(Filter)]領域で指定された値に基づいて、ダイナミックアドレステーブルをフィルタします。

- ダイナミックアドレステーブルのソートキー：ダイナミックアドレステーブルのソートキーのドロップダウンリストから選択したキーに基づいて、ダイナミックアドレステーブルをフィルタリングします。

FilterメソッドによるダイナミックMACアドレスクエリ

ステップ2:[Filter（フィルタ）]領域で、目的のクエリ条件を確認します。

- VLAN ID equals to：クエリーが実行されるVLANのVLAN IDを入力します。

- MAC Address equals to：クエリーが実行されるスイッチのインターフェイスのMACアドレスを入力します。

- Interface equals to – クエリを実行する次のインターフェイスタイプのオプションボタンのいずれかをクリックします。

- ユニット/スロットおよびポート：スタック内のユニット（アクティブ、メンバ、スタンバイ）のユニットIDと、そのユニットで使用可能な拡張スロットの数。このスイッチは最大4ユニットをサポートします。クエリーを実行する[Port]ドロップダウンリストから目的のポートを選択します。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

- LAG：スイッチの複数のポートが組み合わされて、リンクアグリゲーショングループ(LAG)と呼ばれる1つのグループが形成されます。 このスイッチは最大8つのLAGをサポートします。[LAG]ドロップダウンリストから目的のLAGを選択します。

注：この例では、すべての条件がチェックされ、異なる値が選択され、それぞれのフィールドに入力されます。

ステップ3:[Go]ボタンをクリックして、[Filter]領域のチェックされた条件に基づいてダイナミックアドレステーブルをフィルタします。

ステップ4:（オプション）[フィルタのクリア]ボタンをクリックすると、条件のチェックが外され、[フィルタ]領域のフィールドがクリアされます。

ソートキー方式によるダイナミックMACアドレスクエリー

ステップ1:[Dynamic Address Table Sort Key]ドロップダウンリストから、ダイナミックアドレステーブルをフィルタリングする目的のキーを選択します。ドロップダウンリストには、VLAN ID、MACアドレス、およびインターフェイスが表示されます。

注：この例では、VLAN IDが選択されています。

ステップ2:[Go]ボタンをクリックして、ダイナミックアドレステーブルをソートします。

ステップ3:（オプション）をクリックします ボタンをクリックして、ダイナミックアドレステーブルからMACアドレスをクリアします。

ステップ4：設定を永続的に保存するには、Webベースのユーティリティの上部にある点滅  ボタンをクリックします。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.