目的

QoS基本モードでは、ネットワーク内の特定のドメインを信頼できるドメインとして設定できます。このドメイン内のパケットには、802.1pプライオリティまたはDSCPが設定され、それらに適用する必要があるサービスのタイプを示します。パケットは、与えられた優先順位に基づいて特定の出力キューに割り当てられます。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQoS基本モードでQoSインターフェイスを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

インターフェイス設定

注：基本モードを設定するには、次の要件を満たす必要があります。

・ [QoS Properties]ページで[Basic Mode]を有効にする必要があります。この設定については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQoSプロパティの設定』を参照してください。

・ [グローバル設定]ページで信頼モードを設定します。スイッチは、CoS/802.1pの信頼モードとDSCPの信頼モードをサポートします。CoS/802.1p信頼モードでは、VLANタグで802.1pプライオリティを使用します。DSCP信頼モードは、IPヘッダーのDSCP値を使用します。この設定については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQuality of Service(QoS)基本モードのグローバル設定』を参照してください。

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用して、[Quality of Service] > [QoS Basic Mode] > [Interface Settings]を選択します。「インターフェイス設定」ページが開きます。

ステップ2:[Interface Type]ドロップダウンリストから[Port of Unit]または[LAG]を選択し、[Go]をクリックしてポートまたはLAGのリストを表示します。

ステップ3：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。

注：[設定のコピー]をクリックすると、選択したポートの設定を他のポートにコピーできます。

ステップ4:[Interface]フィールドで、目的のインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。

・ユニット/スロットおよびポート：[ユニット/スロットおよびポート(Unit/Slot and Port)]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。これは、選択した1つのポートにのみ影響します。

・ LAG:[LAG]ドロップダウンリストから、LAGを設定します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

ステップ5:[QoS State]フィールドの[Enable] をオンにしてQoSを有効にします。QoS Stateが有効な場合、ポートはシステム全体の信頼モード（CoS/802.1pまたはDSCP）に基づいて優先されます。QoS Stateがポートのすべての着信トラフィックを有効にしていない場合、ポートはベストエフォートキューにマッピングされ、優先順位付けが行われません。

ステップ6:[Apply]をクリックします。[インターフェイス設定]ページが再び開き、編集したポートが表示されます。