目的

マルチキャストルータポート(MRouter)は、マルチキャストルータに接続するポートです。MRouterポート番号は、マルチキャストストリームとInternet Group Management Protocol(IGMP)/Multicast Listener Discovery(IGMP/MLD)登録メッセージを転送するときにスイッチに含まれます。これは、マルチキャストルータがマルチキャストストリームを転送し、登録メッセージを他のサブネットに転送するために不可欠です。

マルチキャストルータポートを設定する前に、VLANを作成する必要があります。新しいVLANを作成するには、記事『Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのVLANの作成』を参照してください。

この記事では、スイッチのマルチキャストルータポートの設定について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

マルチキャストルータポートの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Multicast] > [Multicast Router Port] を選択します。[Multicast Router Port]ページが開きます。

ステップ2：説明されているルータポートの[Filter]の右側にある最初のドロップダウンメニューからVLAN IDを選択します。

ステップ3:[Filter]の右側にある2番目のドロップダウンメニューから[IP Version]を選択し、マルチキャストルータをサポートします。

ステップ4:[Filter]の右側にある3番目のドロップダウンメニューから[Interface type]を選択して、ポートまたはLAGを表示します。

・ポート：スイッチの個々のポートを示します。

・ LAG：スイッチのリンク集約グループ(LAG)を示します。LAGは一連のポートで構成されます。LAGとして設定されている場合は、Forward Allマルチキャストにより、LAG内のすべてのポートが設定されます。

ステップ5:[Go]をクリックすると、クエリー条件に一致するインターフェイスが表示されます。

ステップ6：各ポートまたはLAGについて、次のオプションから関連付けタイプをクリックします。

・スタティック：マルチキャストルータポートが静的に設定されています。

・ダイナミック：マルチキャストルータポートは、MLD/IGMPクエリによって動的に設定されます。マルチキャストルータポートの動的学習を有効にするには、[Multicast] > [IGMP Snooping]および[Multicast] > [MLD Snooping]に移動します。

・ Forbidden：ポートは、このポートでIGMPまたはMLDクエリーが受信されても、マルチキャストルータポートとして設定しないでください。このポートでAuto Detect MRouter Portsが有効になっている場合、設定は成功しません。

・なし：ポートは現在マルチキャストルータポートではありません。

ステップ7:[Apply]をクリックし、スイッチの設定を更新します。