目的

マルチキャスト転送を使用すると、マルチキャストデバイスがリッスンしているネットワークにマルチキャストトラフィックを転送できます。ノードがリスニングしていないネットワークへのマルチキャストトラフィックの転送をブロックします。このページでは、特定のVLANからマルチキャストストリームを取得するように設定されているポートまたはLAGの設定を示します。この機能を無効にすると、スイッチのポートにマルチキャストトラフィックがフラッディングされます。

この記事では、Sx500シリーズのスタッカブルスイッチでForward All Multicast(FALL)を設定する手順について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

すべてのマルチキャストの転送の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Multicast] > [Forward All]を選択します。「すべて転送」ページが開きます。

ステップ2:[VLAN ID]ドロップダウンリストから、フィルタリングするVLANのIDを選択します。

注：ポートに接続されているデバイスがInternet Group Management Protocol(IGMP)やMulticast Listener Discovery(MLD)をサポートしていない場合、ポートを手動でForward All（すべて転送）に設定できます。IGMPまたはMLDメッセージは、Forward Allとして定義されているポートには転送されません。この設定は、選択したVLANのメンバであるポートにのみ影響します。

ステップ3:[Interface Type]ドロップダウンリストから、フィルタリングするインターフェイスのタイプを選択します。

・ポート：スイッチの個々のポートを示します。

・ LAG：スイッチのリンク集約グループ(LAG)を示します。LAGは一連のポートで構成されます。LAGとして設定されている場合は、Forward Allマルチキャストにより、LAG内のすべてのポートが設定されます。

ステップ4:[Go]をクリックすると、ポート/LAGのステータスが表示されます。

ステップ5：該当するオプションボタンをクリックして、各ポート/LAGを定義します。選択肢は次のとおりです。

・スタティック：ポートはすべてのマルチキャストフレームを受信します。

・ Forbidden:IGMP/MLDスヌーピングによってポートがマルチキャストグループの一部として割り当てられていても、ポートはマルチキャストフレームを受信できません。

・なし：現在、ポートはForward Allポートではありません。

ステップ6:[Apply]をクリックして、実行コンフィギュレーションファイルを更新します。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください