目的

Routing Information Protocol(RIP)は、ローカルおよびワイドエリアネットワーク用のディスタンスベクタープロトコルの一種です。ルータはアクティブまたはパッシブのいずれかに分類されます。アクティブルータはルートを他のルータにアドバタイズします。パッシブルータは他のデバイスをリッスンし、アドバタイズに基づいてルートを更新しますが、アドバタイズしません。ルータは通常、アクティブモードでRIPを実行し、ホストはパッシブモードを使用します。RIPはInterior Gateway Protocol(IGP)です。

RIPv2はRIPv1の拡張です。RIPv2はクラスレスプロトコルで、RIPv1はクラスベースプロトコルです。RIPv2はパスワード認証を持ち、RIPv1はパスワード認証を持ちません。RIPv2はマルチキャストを使用し、RIPv1はブロードキャストを使用します。

この記事では、SG500XシリーズスタッカブルスイッチにIPインターフェイスを追加してRIPv2の設定を行う方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG500Xシリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

RIPv2の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [RIPv2] > [RIPv2 Settings]を選択します。「RIPv2設定」ページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、新しいIPインターフェイスを追加します。

ステップ3:[IP Address]ドロップダウンリストからIPアドレスを選択します。

ステップ4:[Passive]フィールドの[Enable] をオンにして、選択したIPインターフェイスからRIPルート更新メッセージが送信されないようにします。

ステップ5:（オプション）[オフセット]フィールドにオフセット値を入力します。この値は、選択したインターフェイスの追加の使用コストを反映しています。

ステップ6:（オプション）[Authentication Mode]フィールドで、目的の認証モードに対応するオプションボタンをクリックします。

・なし：認証は実行されません。

・ Text — [Key Password]フィールドで使用されるキーパスワードが認証に使用されます。

・ MD5:[Key Chain]フィールドのドロップダウンメニューから選択したキーチェーンが認証に使用されます。

注：MD5オプションを使用するには、キーがすでに定義されている必要があります。

ステップ7:[Default Route]フィールドの[Enable] をオンにして、指定したIPインターフェイスにデフォルトルートを作成します。

ステップ8:[Default Route Metric]フィールドにメトリック値を入力します。

ステップ9:（オプション）選択したIPアドレスのRIP着信ルートをフィルタリングするには、[Distribute list-in]フィールドの[Enable] をオンにします。[Access List Name]フィールドのドロップダウンリストからアクセスリストを選択します。

注：配布リストを有効にするには、アクセスリストがすでに定義されている必要があります。

ステップ10:（オプション）[Distribute list-out]フィールドの[Enable] をオンにして、選択したIPアドレスのRIP発信ルートをフィルタリングします。[Access List Name]フィールドのドロップダウンリストからアクセスリストを選択します。

注：配布リストの送信を有効にするには、アクセスリストを定義しておく必要があります。

ステップ11:[Apply]をクリックし、設定を保存します。