目的

Routing Information Protocol(RIP)は、ローカルおよびワイドエリアネットワーク用のディスタンスベクタープロトコルです。ルータはアクティブまたはパッシブのいずれかに分類されます。アクティブルータはルートを他のデバイスにアドバタイズし、パッシブルータは他のデバイスをリッスンし、アドバタイズに基づいてルートを更新しますが、アドバタイズは行いません。ルータは通常、アクティブモードでRIPを実行し、ホストはパッシブモードを使用します。RIPはInterior Gateway Protocol(IGP)です。

RIPv2はRIPv1の拡張です。RIPv2はクラスレスプロトコルで、RIPv1はクラスベースプロトコルです。RIPv2はパスワード認証を持ち、RIPv1はパスワード認証を持ちません。RIPv2はマルチキャストを使用し、RIPv1はブロードキャストを使用します。

この記事では、SG500XシリーズスタッカブルスイッチでRIPv2プロパティを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG500Xシリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.2.7.76

RIPv2プロパティの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [RIPv2] > [RIPv2 Properties]を選択します。「RIPv2プロパティ」ページが開きます。

ステップ2:[Enable] チェックボックスをオンにして、スイッチでRIPを有効にします。

ステップ3:[Redistribute Static Route]フィールドの[Enable] をオンにして、スタティックルートをRIPによって再配布できるようにします。複数のルーティングプロトコルを実行するネットワークでは、再配布が必要です。異なるルーティングプロトコルを実行する2つの企業が合併する場合、または異なる部門が異なるネットワーク管理者によって処理される場合は、ネットワーク上で複数のルーティングプロトコルが必要です。この機能を有効にすると、拒否されたルートがメトリック16のルートによってアドバタイズされます。RIPのメトリックは、データが通過するデバイスの総数であるホップカウントに基づきます。そのため、RIPルートが移動する最大ホップカウントは15です。

ステップ4:[Redistribute Static Metric]フィールドで、目的のスタティックメトリックタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Transparent:RIPは、伝播されたスタティックルート設定にルーティングテーブルメトリックを使用します。

・ Default Metric：伝播されたスタティックルート設定のメトリック値を入力します。このメトリックは、データが通過できるデバイスの総数であるホップカウントに基づいています。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください