目的

[VLANからマルチスパニングツリープロトコル(MSTP)インスタンス]ページでは、各VLANをマルチスパニングツリーインスタンス(MSTI)にマッピングできます。 デバイスが同じ領域内にあるようにするには、VLANとMSTIのマッピングが同じである必要があります。MSTPインスタンスの1つに特にマッピングされていないVLANの場合、スイッチは自動的にそれらをコアおよび内部スパニングツリー(CIST)インスタンスにマッピングします。CISTインスタンスは、0のMSTPインスタンスです。

この記事では、VLANをMSTIにマッピングする手順について説明します。

該当するデバイス

- Sx500スタッカブルマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76

VLANからMSTPインスタンスへの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティを使用し、[スパニングツリー] > [VLANからMSTPインスタンス]を選択します。[VLANからMSTPインスタンス]ページが開きます。

注：同じMSTPインスタンスを複数のVLANにマッピングできますが、各VLANに関連付けられるMSTPインスタンスは1つだけです。次のフィールドがあります。

- MSTPインスタンスID：すべてのMSTPインスタンスが表示されます。

- VLAN:MSTPインスタンスに属するすべてのVLANが表示されます。

ステップ2:MSTPインスタンスにVLANを追加するには、MSTPインスタンスのラジオボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。[MSTPインスタンスをVLANに編集]ページが開きます。

ステップ3:[MSTPインスタンスID（MSTPインスタンスID）]ドロップダウンリストからMSTPインスタンスを選択します。

ステップ4：このMSTPインスタンスにマッピングする必要があるVLANを入力します。

ステップ5:[Add] オプションボタンをクリックして、VLANをMSTPインスタンスに追加します。[Remove]ラジオボタンをクリックして、MSTPインスタンスへのVLANを削除します。

ステップ6:MSTP VLANマッピングを定義し、実行コンフィギュレーションを更新するApplyをクリックします。