目的

IPv6は、より多くのIPアドレスを割り当てることができるように、IPv4を置き換えるように設計されたインターネットプロトコルです。Sx500シリーズマネージドスイッチのインターフェイスは、最初はIPv4デバイスに接続するように設定されています。これらのインターフェイスは、IPv6を許可するように再設定できます。

IPv6を設定する前に、次の設定を行う必要があります。

1. IPv6インターフェイス設定をレイヤ2モードとレイヤ3モードのどちらで動作させる必要があるかを選択します。この設定を行うには、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのスタック設定』を参照してください。

2. IPv6インターフェイスの割り当てにVLANが選択されている場合は、この設定をSx500シリーズスタッカブルスイッチのVLAN作成に関する記事で参照できます。

3. IPv6トンネルを設定します。IPv6インターフェイスの割り当てにISATAPトンネルが選択されている場合は、IPv6トンネルを設定する必要があります。これは、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6トンネルの設定』の記事で確認できます。

4. IPv6グローバル構成を構成します。これは、ICMPv6によって生成されるエラーメッセージの時間間隔を指定するために必要です。これは、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6グローバル構成』の記事で参照できます。

5. IPv6インターフェイスの設定。この記事で説明します。

リアルタイムシナリオでは、一部の設定がIPバージョン6をサポートしているため、この記事に示す設定を完了して他の設定を機能させる必要があります。IPv6をサポートする設定の例として、SNMPコミュニティ設定があります。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでIPv6インターフェイスを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

IPv6インターフェイスの設定

IPv6インターフェイスの追加

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モードで[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択するか、レイヤ3モードで[IP Configuration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択します。[IPv6 Interfaces]ページが開きます。

注：レイヤ2モードとレイヤ3モードのナビゲーションパスは異なりますが、設定は両方のモードで同じです。

ステップ2:[Add] をクリックして、IPv6インターフェイステーブルに新しいインターフェイスを追加します。[Add IPv6 Interface]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[IPv6 Interface]フィールドから、IPv6を設定するポート、LAG、VLAN、またはISATAPトンネルのオプションボタンをクリックします。

・ユニット/スロットおよびポート：スタック内のユニットとスロット番号（1または2）を選択します。 スタンドアロンモデルの場合、ユニットは1です。ユニットはスタック内のスイッチの位置を表し、スロット番号1はSG500またはSG500Xデバイスを表し、スロット番号2はSF500デバイスを表します。[Port]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。

・ LAG：デバイスに接続するときに、複数のポートを1つのポートとして使用できます。

・ VLAN：デバイスが属するVLANを使用して設定できます。

・ ISATAP:IPv4ネットワークを介した送信のために、IPv4パケット内のIPv6パケットカプセル化を有効にします。IPv6はISATAPトンネルインターフェイスで直接設定できないため、この場合は初期設定でIPv6トンネルをセットアップします。

ステップ4:[Number of DAD Attempts]フィールドに、インターフェイスのユニキャストIPv6アドレスに対して重複アドレス検出(DAD)が実行されている間に、スイッチに送信される連続する送信要求メッセージの数を入力します。IPv6インターフェイスを使用してDADを設定できます。DADは、ユニキャストIPv6アドレスを循環して、新しく認識されたIPv6アドレスがIPv6アドレスが割り当てられる前に一意であるかどうかを判別します。このフィールドに0を入力すると、指定したインターフェイスでDAD処理が無効になります。デフォルト値の1は、フォローアップ送信を行わない1つの送信を示します。

ステップ5:（オプション）[Enable] をオンにして、[IPv6 Address Auto Configuration]フィールドのDHCPサーバからの自動アドレス設定を有効にします。有効にすると、スイッチは、インターフェイスで受信したIPv6ルータアドバタイズメントからローカルおよびグローバルIPアドレスのIPv6アドレス自動設定をサポートします。自動設定が有効になっていない場合は、記事の「インターフェイスへのIPv6アドレスの割り当て」サブセクションに示すIPv6アドレスを定義する必要があります。

ステップ6:（オプション）[Send ICMPv6 Messages]フィールドの[Enable]をクリックして、到達不能な宛先メッセージを生成します。これには、初期IPv6グローバル設定を行う必要があります。

ステップ7:[Apply]をクリックします。特定のインターフェイスでIPv6が有効になっている。

ステップ8:[IPv6 Address Table]をクリックして、インターフェイスにIPv6アドレスを手動で割り当てます。この設定は、記事の「インターフェイスへのIPv6アドレスの割り当て」セクションで確認できます。

IPv6インターフェイス設定の編集

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モードで[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択するか、レイヤ3モードで[IP Configuration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択します。[IPv6 Interface]ページが開きます。

ステップ2：目的のエントリを確認し、[Edit]をクリックします。[Edit IPv6 Interface]ウィンドウが表示されます。

ステップ3：目的のフィールドを編集します。フィールドの説明は、記事の「IPv6インターフェイスの設定」セクションのステップ3 ～ 6で確認できます。

ステップ4:[Apply]をクリックして変更を適用します。

IPv6インターフェイス設定の削除

ステップ1：スイッチのWeb設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モードで[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択するか、レイヤ3モードで[IP Configuration] > [Management Interface] > [IPv6 Interface]を選択します。

ステップ2：目的のエントリを確認し、[Delete]をクリックします。エントリが削除されます。

インターフェイスへのIPv6アドレスの割り当て

IPv6アドレスの追加

ステップ1：スイッチのWeb設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モードで[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Addresses]を選択するか、IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses for Layer 3 mode.[IPv6 Address]ページが開きます。

注：通常のIPv6インターフェイスには、次のアドレスが自動的に設定されます。

・デバイスのMACアドレスに基づいて、EUI-64形式のインターフェイスIDを使用するリンクローカルアドレス。

・すべてのノードリンクローカルマルチキャストアドレス(FF02::1)

・送信要求ノードマルチキャストアドレス(形式FF02::1:FFxx:xxxx)

ステップ2:[Filter]フィールドの[Interface Name equals to]ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択し、[Go]をクリックします。インターフェイスがIPv6インターフェイステーブルに表示されます。

ステップ3:IPv6アドレステーブルの下部にある[Add]をクリックして、IPv6アドレスを追加します。[IPv6 Addresses]ウィンドウが表示されます。

注：[IPv6 Interface]フィールドには、目的のインターフェイスが表示されます。

ステップ4:IPv6アドレスタイプのオプションボタンをクリックします。

・リンクローカル：IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別します。リンクローカルアドレスはルーティング可能ではなく、ローカルネットワーク上の通信にのみ使用できます。インターフェイスにリンクローカルアドレスが存在する場合は、このエントリによって設定内のアドレスが置き換えられます。

・ Global — IPv6アドレスはグローバルなユニキャストIPv6タイプで、他のネットワークから到達できます。

ステップ5：新しいIPv6アドレスのアドレスを[IPv6 Address]フィールドに入力します。スイッチは1つのIPv6インターフェイスをサポートします。スイッチは、IPv6インターフェイスに128個のアドレス（デフォルトリンクローカルアドレスとマルチキャストアドレスを含む）を割り当てることができます。各アドレスは、コロンで区切られた16ビット値を使用して16進形式の有効なIPv6アドレスである必要があります。最初の図はリンクローカルIPv6アドレスを示し、2番目の図はグローバルIPv6アドレスを示します。

注：IPv6アドレスタイプとして[Link Local]を選択した場合は、ステップ8に進みます。

ステップ6：グローバルIPv6プレフィクスの長さを入力します。この値は3 ～ 128の範囲で、プレフィクス（アドレスのネットワーク部）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示します。

ステップ7:（オプション）EUI-64フィールドの[Enable] をオンにして、EUI-64パラメータを使用して、デバイスのMACアドレスのEUI-64形式を使用して、グローバルIPv6アドレスのインターフェイスID部分を識別します。

ステップ8:[Apply]をクリックします。設定が適用され、最後の3つのイメージに追加された設定ごとに表示されます。

ステップ9:[IPv6 Interface Table]をクリックし、[IPv6 Interface]ページに移動してください。この設定は、記事の「IPv6インターフェイスの設定」セクションにあります。

IPv6アドレスの削除

ステップ1：スイッチのWeb設定ユーティリティにログインし、レイヤ2モードで[Administration] > [Management Interface] > [IPv6 Addresses]を選択するか、IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses for Layer 3 mode.[IPv6アドレス]ページが開きます。

ステップ2：目的のエントリを確認し、[Delete]をクリックします。エントリが削除されます。