目的

VLANごとのレート制限により、VLANでのトラフィック制限を実現できます。入力トラフィックは、スイッチのポートに着信するトラフィックです。VLAN入力レート制限が設定されている場合、スイッチのすべてのポートからのトラフィックが制限されます。レート制限は、ユニット内のパケットプロセッサごと、スタック内のユニットごとに個別に計算されます。

リアルタイムシナリオでは、トラフィック量が多いときにスイッチのすべてのポートからのトラフィックの合計を制限する必要がある場合に、VLAN入力レート制限を設定できます。

注：  スイッチがレイヤ3モードで動作している場合、この設定は使用できません。VLANは、入力制限を適用する前に、スイッチで設定する必要があります。この設定は、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのVLANの作成』を参照してください。VLANごとにレート制限を使用する場合、次の制約が適用されます。

・システム内のポリシングを制限する他のトラフィックよりも、この設定に与えられる優先順位が低い。つまり、パケットにQoSレート制限およびVLANレート制限が設定されている場合、およびレート制限が衝突する場合、QoSレート制限はVLANレート制限よりも優先されます。

・デバイス・レベルおよびデバイス内のパケット・プロセッサ・レベルで構成される。デバイスに複数のパケットプロセッサがある場合、設定されたVLANレート制限値が各パケットプロセッサに個別に適用されます。24ポートのデバイスには1つのパケットプロセッサが搭載され、48ポート以上のデバイスには2つのパケットプロセッサが搭載されています。レート制限は、ユニット内の各パケットプロセッサおよびスタック内の各ユニットごとに個別に計算されます。48個のポートを持つ4台のユニットスタックでは、パケットプロセッサの最大数は8個です。したがって、複数のパケットプロセッサがある場合は、VLAN入力レート制限を各パケットプロセッサに適用しなければならないという制限があります。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

VLAN入力レート制限の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [VLAN Ingress Rate Limit]を選択します。[VLAN Ingress Rate Limit]ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックします。[VLAN Ingress Rate Limit]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[VLAN ID]ドロップダウンリストから[VLAN ID]を選択します。入力レート制限が設定されている特定のVLANを識別するために使用されます。

ステップ4：入力インターフェイスから平均で受信できる保証データ量(bps)を、[Ingress Committed Information Rate（CIR；入力認定情報レート）]フィールドに入力します。インターネットサービスプロバイダー(ISP)は、サブスクリプションに基づいてこのレートを提供します。

ステップ5:ISPはCommitted Burst Size（CBS；認定バーストサイズ）を提供します。CBSは、到達可能な最大許容帯域幅を示します。Ingress Committed Burst Size(CBS)フィールドに最大バーストサイズをバイト単位で入力します。

ステップ4:[Apply]をクリックすると、VLANレート制限が実行コンフィギュレーションファイルに追加されます。

VLAN入力レート制限の編集

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [General] > [VLAN Ingress Rate Limit]を選択します。[VLAN Ingress Rate Limit]ページが開きます。このページには、VLAN入力レート制限テーブルが表示されます。

ステップ2：編集する適切なVLANを確認し、[Edit]をクリックします。[Edit VLAN Ingress Rate Limit]ウィンドウが表示されます。

ステップ3：必要な値を編集します。

ステップ4:[Apply]をクリックします。設定が適用されます。

VLAN入力レート制限の削除

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[QoS] > [General] > [VLAN Ingress Rate Limit]を選択します。[VLAN Ingress Rate Limit]ページが開きます。このページには、VLAN入力レート制限テーブルが表示されます。

ステップ2：削除するVLANを確認し、[Delete]をクリックします。変更が適用されます。