目的

キューごとの出力シェーピングは、選択された発信フレームの送信レートをポート単位でキューごとに制限します。これを行うには、スイッチの形状を変更するか、出力負荷を制限します。これには管理フレームは含まれないため、レート制限にはカウントされません。出力シェーピングは、ISP（インターネットサービスプロバイダー）の輻輳を防止するために使用されます。

この記事では、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのキューごとに出力シェーピングを設定する方法について説明します。

注：キューは、ネットワーク上のトラフィックの優先順位付けに役立ちます。キューとその設定方法の詳細については、「Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQuality of Service(QoS)キュー設定」を参照してください。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、Cisco Business:新用語一覧。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.2.7.76

キューごとの出力シェーピングの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [Egress Shaping per Queue]を選択します。「キューごとの出力シェーピング」ページが開きます。

各キューのレート制限とバーストサイズが表示されます。

ステップ2:[Filter]ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択し、[Go]をクリックします。インターフェイスリストが表示されます。

ステップ3：編集するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックし、[Edit]をクリックします。[Edit Egress Shaping Per Queue]ウィンドウが表示されます。

\

このウィンドウでは、各インターフェイスで最大4つのキューの出力をシェーピングできます。

ステップ4:（オプション）[Interface]フィールドで、目的のインターフェイスタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

- ユニット/スロット：[ユニット/スロット(Unit/Slot)]ドロップダウンリストから、適切なユニット/スロットを選択します。ユニットは、スイッチがスタック内のアクティブまたはメンバであるかどうかを識別します。スロットは、どのスイッチがどのスロットに接続されているかを示します（スロット1はSF500、スロット2はSG500）。

- [Port]:[Port]ドロップダウンリストから、設定する適切なポートを選択します。

- [LAG]:[LAG]ドロップダウンリストから[LAG]を選択します。リンク集約グループ(LAG)は、複数のポートをリンクするために使用されます。LAGは帯域幅を増やし、ポートの柔軟性を高め、2つのデバイス間のリンク冗長性を提供してポートの使用を最適化します。

ステップ5：このキューで出力シェーピングを有効にするには、[有効]チェックボックスをオンにします。

ステップ6:[Committed Information Rate (CIR)]フィールドにISPから提供された値を入力します。これは、ISPがサポートすることを保証する帯域幅(Kbps)です。

ステップ7:ISPから提供された値を[Committed Burst Size (CBS)]フィールドに入力します。これは、バーストがCIRを超えた場合に、ISPが1秒間に処理できる最大データ量（バイト）です。

ステップ8：設定するキューごとに、ステップ5 ～ 7を繰り返します。

ステップ9:[Apply]をクリックして、設定を実行コンフィギュレーションファイルに保存します。