目的

ネットワークデバイスのQoSキューにより、デバイスはインターフェイスからの発信トラフィックを効率的に処理できます。スイッチは、インターフェイスごとに4つのキューをサポートします。キュー番号4は最も高いプライオリティキューで、キュー番号1は最も低いプライオリティキューです。それぞれのキューから完全優先および重み付けラウンドロビン(WRR)が選択され、両方のスケジューリング方式が有効になります。

キュー内のトラフィックの処理方法を決定する方法には、完全優先とWRRの2つがあります。Strict Priorityの下のキューのトラフィックが最初に送信され、続いてWRRの下のキューのトラフィックが送信されます。このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのQoSキュー設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

QoSキューの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Quality Of Service] > [General] > [Queue]を選択します。「キュー」ページが開きます。

パラメータと説明を次に示します。

・キュー：このスイッチの各インターフェイスには4つのキューがあります。キューの範囲は1 ～ 4です。

・スケジューリング方式：完全優先とWRRは、キュー内のトラフィックをスケジューリングできる2つの方式です。

ステップ2：キューごとに、特定のスケジューリング方法をクリックします。可能なオプションは次のとおりです。

・ Strict Priority：この場合、最も優先度の高いキューからのトラフィックが最初に送信され、次に優先度の低いキューが送信されます。キュー1のプライオリティは最も低く、キュー4のプライオリティは最も高くなります。

・ WRR：この場合、キューからのトラフィックは、キューの重みに比例して送信されます。これは、より重みが大きいキューから送信されるパケットが増えることを意味します。キューは、クォータが使用されるまで処理され、次に別のキューが処理されます。

- WRR Weight：各キューで使用される重みが表示されます。キュー1 ～ 4のデフォルトの重み値は1、2、4、8です。

- % of WRR Bandwidth：各キューで使用可能な帯域幅の割合が表示されます。

注：最も優先順位の高いキューからの出力トラフィックが最初に送信されます。下位キューからのトラフィックは、最も高いキューが送信された後にのみ処理されるため、最も高いレベルのトラフィックが最も高い番号のキューに提供されます。

ステップ4:[Apply]をクリックして設定を保存します。