目的

ドメインネームシステム(DNS)は、Webサイト名を、WebサイトをホストするサーバのIPアドレスに変換します。スイッチ上で複数のDNSサーバを設定して、IPアドレスを解決できます。スイッチは、DNSサーバから取得した頻繁に照会されるドメイン名をローカルDNSキャッシュに保存します。DHCPによってスイッチに設定されたIPアドレスごとに、最大64個のスタティックアドレス、64個のダイナミックアドレス、および1個の追加ダイナミックエントリを保存できます。スイッチは、最初にドメイン名をスタティックエントリと照合し、次にダイナミックなエントリを照合し、失敗した場合はダイナミックに照合し、マッピングされたアドレスでドメイン名が見つからない場合は設定済みのDNSサーバを要求します。

この記事では、既知のドメイン名がそれぞれのサーバにマッピングされるように、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでホストマッピングを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

ホストマッピングの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [Domain Name System] > [Host Mapping]を選択します。「ホスト・マッピング」ページが開きます。

ステップ2：ホストマッピングを追加するには、[追加]をクリックします。「ホストマッピングの追加」ページが開きます。

ステップ3:[IP Version]フィールドで、ホストのIPアドレス（IPv4またはIPv6）のタイプに応じて[Version 4]オプションボタンまたは[Version 6]オプションボタンをクリックします。

注：IPv6インターフェイスが有効になっていない場合は、バージョン6のオプションがない可能性があります。詳細については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6インターフェイス設定』を参照してください。

ステップ4：ステップ3でIPv6が選択されている場合は、[IPv6 Address Type]オプションボタンのいずれかをクリックします。

・リンクローカル：IPv6アドレスは、単一のネットワークリンク上のホストを識別します。リンクローカルアドレスはルーティング可能ではなく、ローカルネットワーク内の通信にのみ使用できます。

・グローバル：IPv6アドレスは、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストIPv6タイプです。

ステップ5:IPv6アドレスタイプに[Link Local]が選択されている場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストから受信するインターフェイスを選択します。使用可能なすべてのインターフェイスのプレフィックスがリストに表示されることがあります。デフォルトのプレフィクスはFE80で、これはルーティング不可能なローカルインターフェイスです。

ステップ6:[Host name（ホスト名）]フィールドに、最大158文字の有効なドメイン名を入力します。

ステップ7:[IP address]フィールドに、ホストのIPアドレスを入力します。このIPアドレスエントリは、[IP Version]フィールドでクリックされたIPバージョンによって異なります。

注：手順3でバージョン6をクリックした場合は、最大4つのIPアドレス（1つのアクティブなバックアップアドレスと3つのバックアップアドレス）を入力できます。 IPv4にはこのオプションはありません。

ステップ8：ウィンドウの下にある[Apply]をクリックして、設定を保存します。設定が適用されます。

ステップ9:（オプション）ホスト名を削除するには、ホスト名を確認し、[削除]をクリックします。この操作により、作成されたテーブル全体とバックアップIPアドレスが削除されます。