目的

スパニングツリープロトコル(STP)は、ブロードキャストストームからレイヤ2ブロードキャストドメインを保護します。ループを防ぐために、リンクをスタンバイモードに設定します。ホスト間に代替ルートが存在すると、ループが発生します。拡張ネットワークでこれらのループが発生すると、レイヤ2スイッチはトラフィックを無限に転送し、トラフィックの負荷が増大し、ネットワーク効率が低下します。STPは、ネットワーク上のエンドステーション間に一意のパスを作成して、レイヤ2スイッチとリンクの配置をします。これらの個々のパスにより、ループの可能性がなくなります。

リアルタイムシナリオのユーザは、ループを防止し、ネットワークの多くのトラフィックフローを防止するようにSTPを設定できます。

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでSTPを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

スパニングツリープロトコルの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[スパニングツリー] > [STPステータスとグローバル設定]を選択します。[STP Status & Global Settings]ページが開きます。

グローバル設定の設定

ステップ1:[Spanning Tree State] フィールドの[Enable]をオンにして、スパニングツリーを有効にします。

ステップ2:[STP Operation Mode]フィールドで、STPの適切な動作モードに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Classic STP：ループを回避および排除する2つのエンドステーション間に単一のパスを提供します。

・ Rapid STP：ネットワークトポロジを検出して、スパニングツリーのコンバージェンスを高速化します。これは、ネットワークトポロジがツリー構造になっている場合に最も効果的です。そのため、コンバージェンスが高速になる可能性があります。

・ Multiple STP：関連するポートがトラフィックを送信しないようにすることで、レイヤ2ループを検出し、緩和します。MSTPを使用すると、インスタンスごとにループを検出して緩和できます。MSTPは、VLANに割り当てられたパケットに対してフル接続をします..

ステップ3:[Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Handling]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックします。BPDUは、ポートまたはスイッチでSTPが無効になっている場合にスパニングツリー情報を送信するために使用されます。

・フィルタリング：インターフェイスでスパニングツリーが無効になっている場合にBPDUパケットをフィルタリングします。スイッチ間で交換されるBPDUパケットは少数です。

・フラッディング：インターフェイスでスパニングツリーが無効になっている場合にBPDUパケットをフラッディングします。すべてのBPDUパケットがすべてのスイッチ間で交換されます。

ステップ4:[Path Cost Default Values（パスコストのデフォルト値）]フィールドで目的のオプションボタンをクリックします。STPポートにデフォルトパスコストを割り当てるために使用されます。パスコストは、特定のポートからルートポートまでの距離（コスト）です。

・ Short：ポートパスコストの範囲を1 ～ 65,535に指定します。

・ Long – ポートパスコストの1 ～ 200,000,000の範囲を指定します。

ステップ5:[Apply]をクリックします。

ブリッジ設定の設定

ステップ1:[Priority]フィールドにプライオリティ値を入力します。BPDUの交換後、プライオリティが最も低いデバイスがルートブリッジになります。ルートブリッジは、ネットワークのアクティブブリッジとなるブリッジで、ブロックする必要があるポートや、転送モードにする必要があるポートなど、他のすべての決定を担当します。すべてのブリッジが同じプライオリティを使用する場合、それらのMACアドレスを使用して、ルートブリッジを決定します。ブリッジプライオリティ値は、4096ずつ増分して指定されます。

使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

注：BPDUを交換した後、優先順位が最も低いデバイスがルートブリッジになります。すべてのブリッジが同じプライオリティを使用する場合、そのMACアドレスを使用して、ルートブリッジを決定します。MACアドレスが最も小さいブリッジがルートブリッジになります。

ステップ2:[Hello Time]フィールドに、ルートブリッジが設定メッセージ間で待機する間隔（秒）を入力します。範囲は1 ～ 10秒です。

ステップ3：スイッチが[Max Age]フィールドで自身の設定を再定義しようとする前に、設定メッセージを受信せずに待機できる間隔（秒）を入力します。

ステップ4:[Forward Delay]フィールドにパケットを転送する前に、ブリッジが学習状態のままになる間隔（秒）を入力します。転送遅延タイマーは、ラーニング状態に移行する前にポートがリスニング状態にとどまる時間またはラーニング状態に移行する前にポートがラーニング状態にとどまる時間です。

[指定ルート(Designated Root)]領域には、次の情報が表示されます。

・ブリッジID：ブリッジプライオリティは、スイッチのMACアドレスと連結されます。

・ルートブリッジID：ルートブリッジのプライオリティがスイッチのMACアドレスと連結されます。

・ Root Port：このブリッジからルートブリッジへの最小コストパスを持つポート。

・ Root Path Cost：このブリッジからルートへのパスのコスト。

・ Topology Changes Count：発生したSTPトポロジ変更の合計数。

・ Last Topology Change：最後のトポロジ変更が発生してから経過した時間間隔。時刻は日/時間/分/秒の形式で表示されます。

ステップ5:[Apply]をクリックします。