目的

RAMメモリページには、RAM（キャッシュ）に保存されたすべてのメッセージが時系列で表示されます。RAMメモリログは、システムがリブートするまで保持されます。ログは、デバイスに保存されるシステムイベントのセットです。RAMメモリは、デバイスで発生するすべてのイベント（基本ログインなど）を記録します。ログは、設定に失敗した場合のデバイスのトラブルシューティングに役立ちます。このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのRAMメモリログステータスを表示する方法について説明します。

システムログ設定の設定方法の詳細は、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチのシステムログ設定の設定』を参照してください。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

RAMメモリログステータスの表示

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [View Log] > [RAM Memory]の順に選択します。[RAM Memory]ページが開きます。

[RAMメモリ]ページには、次のフィールドを持つRAMメモリログテーブルが表示されます。

次に、イベントの重大度レベルを示します。このレベルは、最も高い重大度から最も低い重大度までリストされています。

- Log Index：ログエントリ番号をシーケンスで表示します。

- Log Time：メッセージが作成された時刻を表示します。

- Severity：イベントの重大度を表示します。詳細については、次の重大度情報を参照してください。

- [Description]：ログを生成したイベントに関する情報を表示します。

- 緊急：システムは使用できません。

- [Alert]：アクションが必要です。

- [Critical]：システムが重大な状態です。

- Error：システムがエラー状態です。

- 警告：システム警告が発生しました。

- Notice：システムは正常に機能していますが、システム通知が発生しています。

- [Informational]：デバイス情報。

- Debug：イベントに関する詳細情報を表示します。

ステップ2:（オプション）最近のメモリログをクリアするには、[ログのクリア]をクリックします。