目的

tracerouteは、パケットが転送されるIPルートを検出します。これを行うために、TracerouteはIPパケットをターゲットホストに送信し、スイッチに戻します。tracerouteを使用すると、スイッチとターゲットホストの間の各ホップと、各停止までのラウンドトリップ時間を表示できます。また、Tracrouteでは、ネットワークを通過するパケットの伝送遅延を測定できます。

リアルタイムシナリオでは、ユーザに接続の問題があり、パケットが宛先に配信されているかどうかをユーザが見つける必要がある場合に、tracerouteを使用できます。tracerouteは、このような問題が存在する場合、パケットがドロップされる場所を正確に示すことができます。

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチでTracerouteを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

tracerouteの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Traceroute]を選択します。[Traceroute]ページが開きます。

ステップ2:[Host Definition]フィールドのオプションボタンをクリックします。

- [IPアドレス別(By IP Address)]：このオプションは、ホスト名を使用してホストを検索します。

- [By Name]：このオプションは、IPアドレスを使用してホストを検索します。

タイムサーバ：[名前]をクリックした場合は、ステップ6に進みます。

ステップ3：ホストがIPアドレスで識別される場合は、IPv4またはIPv6のいずれかの任意のタイプのアドレスをクリックして、選択した形式でIPアドレスが入力されることを示します。

注：IPバージョン6は、スイッチでIPv6が設定されている場合にのみ使用できます。Sx500シリーズスタッカブルスイッチのIPv6インターフェイス設定を参照してください。

タイムサーバ：IPv4をクリックした場合は、ステップ6に進みます。

ステップ4:[IPv6 Address Type]からIPv6アドレスのタイプをクリックします。次のオプションがあります。

- Link Local:IPv6アドレスは、1つのネットワークリンク上のホストを識別します。これはローカルネットワークでのみ使用され、WANからルーティングできません。

- グローバル：IPv6アドレスは、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストIPv6タイプです。

ステップ5:IPv6アドレスタイプに[Link Local]が選択されている場合は、[Link Local Interface]ドロップダウンリストからそのアドレスのトラフィックを受信するインターフェイスを選択します。

ステップ6:[Host IP Address/Name]フィールドにデバイスのIPv6/IPv4アドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ7:[Time To Live (TTL)(存続可能時間(TTL))]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックします。これは、送信されたフレームがエンドレスループに入るのを防ぐために使用されます。traceroute コマンドは、宛先に到達した場合、またはこの値に到達した場合に終了します。

- Use Default：デフォルトの30ホップが使用されます。

- User Defined — TTLフィールドで許可される最大ホップ数を入力します。

ステップ8:[Timeout（タイムアウト）]フィールドで、目的のオプションボタンをクリックします。

- Use Default：デフォルトの3秒が使用されます。

- User Defined – システムがフレームの復帰を待機する時間を入力します。この時間が経過すると、フレームは失われたと見なされます。

ステップ9:[Activate Traceroute]をクリックします。