目的

Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)は、DHCPクライアントにIPアドレスを動的に割り当て、DHCPクライアントにTCP/IP設定情報を割り当てるために、TCP/IPプロトコルスタックのアプリケーション層で実行されるサービスです。DHCPメッセージは、あるネットワークから別のネットワークへクロスできないブロードキャストメッセージです。DHCPインターフェイスの設定には、DHCPリレーとDHCPスヌーピングの設定が必要です。これらの設定については、次で説明します。

DHCPリレーは、ブロードキャストメッセージを別のネットワークに転送します。また、ルーティングネットワークにクライアントの追加情報を提供するオプション82も追加します。

DHCPスヌーピングは、信頼できるインターフェイスと信頼できないインターフェイスを特定するのに役立ちます。誤ったDHCP応答を防止するレイヤ3スイッチでは、DHCPリレーとスヌーピングは、IPアドレスを持つ任意のインターフェイスと、IPアドレスを持つVLANまたは持たないVLANで有効にできます。

このドキュメントでは、Sx500シリーズスタッカブルスイッチのDHCPインターフェイスの設定方法について説明します。この設定を行う前に、次の設定を完了する必要があります。

1. VLANの設定この設定については、『Sx500シリーズスタッカブルスイッチでのVLANの作成』を参照してください。

2. DHCPのプロパティを構成する。この構成については、「SX500シリーズスタッカブルスイッチのDHCPプロパティの構成」を参照してください。

該当するデバイス

- Sx500シリーズスタッカブルスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

DHCPインターフェイスの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [DHCP] > [Interface Settings]を選択します。「インターフェイス設定」ページが開きます。

インターフェイスの追加

ステップ1:[Add]をクリックして、インターフェイスの設定を追加します。新しいウィンドウが次のように表示されます。

ステップ2：設定するインターフェイスのタイプに対応する[Interface]フィールドのオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

- ユニット/スロットおよびポート：ユニットは、スイッチがアクティブかスタック内のメンバかを識別します。ユニット1はアクティブで、ユニット2はメンバです。  スロットは、どのスイッチがどのスロットに接続されているかを示します。スロット1はSF500で、スロット2はSG500です。[Unit/Slot and Port]ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧

- LAG:[LAG]ドロップダウンリストから目的のLAGを選択します。リンク集約グループ(LAG)は、複数のポートをリンクするために使用されます。LAGは帯域幅を増やし、ポートの柔軟性を高め、2つのデバイス間のリンク冗長性を提供してポートの使用を最適化します。

- [VLAN]:[VLAN]ドロップダウンリストから目的のVLANを選択します。

VLANは、ホストのグループが、場所に関係なく、物理ネットワーク上にあるかのように通信するのに役立ちます。

ステップ3:（オプション） VLANでDHCPリレーを有効にするには、[DHCP Relay]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:（オプション） VLANでDHCPスヌーピングを有効にするには、[DHCP Snooping]チェックボックスをオンにします。

ステップ5:[Apply]をクリックして、変更を保存します。変更を表に示します。

インターフェイスの削除

ステップ1:DHCPインターフェイステーブルから削除するインターフェイスを確認し、[Delete]をクリックします。