概要

Quality of Service(QoS)は、主にネットワークのパフォーマンスを向上させるために使用され、ユーザに必要なサービスを提供するために使用されます。トラフィックのタイプに基づいてトラフィックフローの優先順位を設定します。通常、音声トラフィックには、データトラフィックよりも高い優先順位が与えられます。

このシナリオでは、QoSプロパティは、基本モードのスイッチで最も高い優先度で設定されます。

目的

このドキュメントの目的は、Sx500およびSG500XシリーズスタッカブルスイッチのインターフェイスでQoSプロパティを設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- Sx500シリーズ

- SG500Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.8.06

QoSプロパティの設定

注：イメージは、使用しているデバイスの正確なモデルによって若干異なる場合があります。次の図は、SG500X-48MPスイッチから取得したものです。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [General] > [QoS Properties]を選択します。

ステップ2：優先するQoSモードをクリックします。次のオプションがあります。

- [Disable]：デバイスでQoSが無効になっています。このモードでは、すべてのトラフィックがベストエフォートを行う単一のキューにマッピングされるため、トラフィックのタイプは優先順位付けされません。

- Basic:BasicモードのデバイスでQoSが有効になっています。基本モードは、同じクラスのすべてのトラフィックが同じ処理を受けるモードです。この値は外部に割り当てられます。このQoS値は、トラフィックに対して実行する必要があるトラフィッククラスとQoSアクションを決定します。

- [Advanced]:AdvancedモードのデバイスでQoSが有効になっています。詳細モードは、フロー単位のQoSサービスによって動作するモードです。クラスマップとポリサーで構成されます。クラスマップは、フロー内に存在するトラフィックの種類を示し、少数のACLで構成されます。ACLに一致するパケットは1つのフローに属します。ポリサーは、設定されたQoSをフローに適用します。QoS設定値は、出力キュー、DSCPまたはCoS/802.1p値、および超過トラフィックに対して実行できるアクションです。

注：この例では、[Basic]が選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ3:[Apply]をクリックして、設定を保存します。

ステップ4:[Interface CoS Configuration Table]で、[Interface Type]ドロップダウンリストからQoSプロパティの[Interface Type]を選択し、[Go]をクリックして、対応するインターフェイスを表示または変更します。

注：この例では、ユニット1/1のポートが選択されています。

QoS設定テーブルには、次の列で選択したインターフェイスタイプに基づいてポートが表示されます。

- インターフェイス：インターフェイスには2つのタイプがあります。

- Port：スイッチの個々のポートを示します。Port of Unit（ユニットのポート）オプションには、スタック内のユニットごとに設定可能なポートのセットが含まれます。ポートのインターフェイスは、スタック内のユニットのユニットID（アクティブ、メンバ、スタンバイ）と、そのユニットで使用可能な拡張スロットの数として表されます。たとえば、ユニット1/2のポートは、スタック内のスイッチに接続されているポートで、ユニットIDが1に設定されており、2つの拡張スロットが含まれていることを示します。使用されている用語に慣れていない場合は、シスコビジネスをご覧ください。新用語一覧。

- LAG：スイッチのリンク集約グループ(LAG)を示します。LAGには一連のポートが含まれます。インターフェイスタイプの設定はLAGに対して行われるため、LAG内のすべてのポートが確実に設定されます。

- Default CoS：このVLANタグを持たない着信パケットのデフォルトのVLANプライオリティタグ(VPT)値を表示します。CoSのデフォルトのクラスは0です。したがって、これらのデフォルトは、タグなしフレームに対してのみ適用され、[グローバル設定(Global Settings)]ページで[基本(Basic)]モードおよび[信頼(Trust)]CoSが選択されているフレームにのみ適用されます。

ステップ5:QoSを設定するインターフェイスのチェックボックスをオンにし、[Edit]ボタンをクリックします。

注：この例では、ポートGE46が選択されています。

ステップ6：ポップアップ表示される[Edit QoS Configuration]ウィンドウで、マークされたインターフェイスが前のページで選択したインターフェイスであることを確認します。そうでない場合は、ドロップダウンメニューから正しいインターフェイスを選択します。

ステップ7:[Default CoS]ドロップダウンリストから、着信パケットに割り当てるデフォルトのCoS値を選択します。これらはVLANタグを持たないVLANです。範囲は0 ～ 7で、0は最も低い優先度を表し、7は最も高い優先度を表します。

注：この例では、プライオリティは7に設定されています。

ステップ8:[Apply]をクリックします。

これで、スイッチのQoSプロパティが正しく設定されました。

QoS設定のコピー

同じ設定を別のポートに適用するには、あるポートから別のポートに設定をコピーします。次の手順に従ってください。

ステップ1:[Interface CoS Configuration Table]で、コピーするポートをクリックし、[Copy Settings]をクリックします。

注：この例では、ポートGE46が選択されています。

ステップ2：表示されるポップアップウィンドウで、同じ設定を適用するポートを入力し、[適用]をクリックします。

注：この例では、GE46の設定はGE1のみにコピーされます。

これで、QoS設定がGE1に正常にコピーされました。

工場出荷時のデフォルトに戻す

設定を工場出荷時のデフォルトに戻すには、次の手順に従います。

ステップ1：インターフェイスCoS設定テーブルで、設定をデフォルトにリセットする1つ以上のポートのチェックボックスをオンにします。この例では、GE1とGE6が選択されています。

注：テーブルの上部にあるボックスをクリックして、すべてのポートを確認することもできます。

ステップ2:[Restore Defaults]をクリックします。

ステップ3：設定を永続的に保存するには、Webベースのユーティリティの上部 にある点滅をクリックします。