目的

この記事では、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してループバック検出(LBD)を設定するために必要なすべての手順を説明します。 説明されている手順は、Windows 10環境で実行されます。

概要

LBDの目的は、LBDが有効になっているポートからループプロトコルパケットを送信することによって、ループに対する保護を確実に提供することです。LBDは、定期的なループバック検出パケットをブロードキャストすることで動作します。スイッチが自身のLBDパケットを受信すると、ループが検出されたことを意味します。ループが検出されると、LBDパケットを受信したポートはシャットダウン状態になります。LBDは次のループを検出できます。

- 短絡線：すべての受信トラフィックをループするポート。

- 直接マルチポートループ：スイッチがスパニングツリープロトコル(STP)が無効になっている別のスイッチに接続されている場合。

- ローカルエリアNセグメントループ：スイッチは、ループを持つ1つ以上のローカルエリアネットワーク(LAN)セグメントに接続されます。

注：LBDはSTPに依存しません。スパニングツリーはネットワーク内のすべての接続スイッチで動作しますが、LBDは情報を交換せず、他のデバイスからのループフレームを考慮しません。

該当するデバイス

- Sx350

- SG350X

- SG350XG

- Sx550X

- SG550XG

[Software Version]

- 2.2.5.x以降

CLIによるLBDの設定前

- スイッチに付属のシリアルケーブルを使用して、コンソールにアクセスできることを確認します。

- コンソールアクセス用のソフトウェア(PuTTy)がインストールされていることを確認します。

LBDの有効化

ステップ1：シリアルケーブルをコンピュータとスイッチの背面に接続したら、キーボードのWindowsアイコンとXキーを押して、デバイスマネージャにアクセスし、[Device Manager]をクリックします。シリアル接続で使用されている通信ポート(COM)を確認します。

ステップ2:COMポートがわかったので、PuTTyを開き、次のように設定します。

この例の場合、

- シリアル回線としてCOM6と入力します

- 速度を112500に設定します

- 接続タイプとして[Serial]を選択します

[Open] をクリックします。

ステップ3：スイッチのグローバルコンフィギュレーションモードに入るには、次のように入力します。

switch336713#config t

注：グローバルコンフィギュレーションモードで設定を永続的に保存する場合は、任意の設定手順で設定を永続的に保存できます。これを行うには、do copy running-config startup-configと入力してEnterを押します。

ステップ4:（オプション）インターフェイスごとにLBDを有効にすることもできます。この場合、まず次のコマンドを使用してインターフェイスを選択する必要があります。

switch336713(config)#interface te1/0/1

注：この例では、インターフェイスはte1/0/1です。

ステップ5:LBDを有効にするには、次のように入力します。

switch336713(config)#loopback-detection enable

ステップ6:（オプション）LBD間隔を設定できます。そのためには、次のコマンドを入力します。

switch336713(config)#loopback-detection interval 45

注：この例では、インターバル時間は45秒に設定されています。間隔を短くすると、より機密性の高い検出が可能になりますが、より多くのリソースを消費します。

結論

CLIを使用して、Small Business Sx350、SG350X、SG350XG、Sx550X、またはSG550XGシリーズスイッチでLBDを有効にする手順を学習しました。スイッチの詳細については、次のリンクを参照してください。

Cisco 350シリーズマネージドスイッチデータシート

Cisco 550Xシリーズスタッカブルマネージドスイッチデータシート

アドミニストレーションガイド

ビデオ：クラス最高のパフォーマンスを実現するCisco SMB 350シリーズスイッチのmGigの概要