目的

ネットワークノードの輻輳は、ノードの入力が出力よりも高い場合に発生します。送信側ノードがリモートノードの輻輳に気付くと、送信側はスロースタートアルゴリズムを使用します。スロースタートは、ノードの伝送レートを制御するために使用されるメカニズムです。このレートは、受信側からの確認応答のリターンレートによって決定されます。複数の送信側ノードがスロースタートアルゴリズムを使用すると、送信レートが同期する傾向があり、帯域幅の非効率的な使用につながります。この問題（TCPグローバル同期と呼ばれます）を回避するには、TCP輻輳回避が使用されます。TCP輻輳回避は、送信ウィンドウを半分に遅くします。これは、伝送レートが最適なペースで動作するように、スロースタートと組み合わせて使用されます。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチでTCP輻輳回避を有効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

TCP輻輳回避

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality of Service > General > TCP Congestion Avoidanceの順に選択します。「TCP輻輳回避」ページが開きます。

ステップ 2：TCP Congestion AvoidanceフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 3：[APPLY] をクリックします。Enable TCP Congestion Avoidanceウィンドウが表示されます。

ステップ 4：[OK] をクリックします。TCP輻輳回避がイネーブルになっている。