目的

Telnetはデフォルトで無効になっています。Webベースのスイッチ設定ユーティリティ、またはコンソールインターフェイスとシリアルケーブル接続を使用して有効にする必要があります。このドキュメントの目的は、ユーザがtelnetを使用して接続できるようにすることです。

該当するデバイス

- SF300-08

- SF302-08

- SF 302-08MP

- SF302-08P

- SF300-24

- SF300-24P

- SF300-48

- SF300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG300-28

- SG300-28P

- SG 300-52

Telnetを使用した接続(Windows)

1. 「Start」>「Run」を選択します。

2. [開く]フィールドにCMDと入力し、Enterキーを押します。

3. telnet、スペース、およびスイッチのIPアドレスを入力します。以下に、いくつかの例を示します。c:>telnet 192.168.1.114

4. Enterキーを押します。ログインが表示されます。Ctrl-Rを押してメニューCLIログインを更新するか、他のウィンドウからメニューCLIログインに移動します。

5. [User Name]にcisco（デフォルト）と入力します。

6.パスワード「cisco」(デフォルト)を入力します。

7. Enterキーを押します。